????? ???? SMTP ???????? ?????? ??????? ???????? FQDN ? Microsoft Exchange Online ?? FMC
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-04T05:00:00+00:00
Description: ?? ???? ??????? ?????? ??????? ?? ???? ????? ???? ??????? (FMC) ??? ?????? ?????? IP ???? ????? ???? SMTP.

المحتويات

مسألة

لا تسمح إعدادات النظام الأساسي في مركز إدارة جدار الحماية (FMC) إلا بإدخال عناوين IP لحقل تكوين خادم SMTP. ومع ذلك، عند إستخدام Microsoft Exchange Online، يتطلب التكوين إستخدام اسم مجال مؤهل بالكامل (FQDN) بدلا من عنوان IP. يمنع هذا التحديد تكوين خادم SMTP المناسب للبيئات التي تعتمد على خدمات Microsoft Exchange Online، حيث لا يقبل النظام إدخالات FQDN في حقل خادم SMTP ضمن إعدادات النظام الأساسي.

FQDN_NOT_SUPPORTED_FOR_SNMP_SERVER.png

البيئة

- مركز إدارة جدران الحماية (FMC) 7.4. يمكن أن تتأثر أيضا إصدارات البرامج الأخرى.

قرار

- هذه الميزة غير مدعومة حاليا.

- تم تصنيف معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwu25196.

السبب

تحتوي واجهة إعدادات النظام الأساسي في مركز إدارة FirePOWER على تحديد يقوم بتقييد تكوين خادم SMTP بتنسيق عنوان IP فقط، مما يمنع إدخال شبكات FQDN المطلوبة لخدمات SMTP ل Microsoft Exchange Online.

المحتوى ذي الصلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco