المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

الإجراء

وصف الصيغة Syntax

الخطوة 1.

الخطوة 2.

الخطوة 3.

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات اللازمة لتحرير عنوان IP أو اسم المضيف لمركز إدارة جدار الحماية الآمن على الدفاع ضد تهديد Firepower.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

- يجب تسجيل "الدفاع عن تهديد Firepower" (FTD) بالكامل في "مركز إدارة جدار الحماية الآمن" (FMC).

- يجب أن يكون IP الجديد قابلا للوصول إليه من مستوى التحكم.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج الدفاع ضد تهديد Firepower 7.2.4

- مركز إدارة جدار الحماية الآمن 7.2.5

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

في بعض الأحيان، من الضروري تحرير عنوان IP أو اسم المضيف لمركز إدارة جدار الحماية الآمن. قد تنشأ هذه الحاجة من عمليات إعادة تكوين الشبكة أو التغييرات في اصطلاحات التسمية أو مراجعات نظام عناوين IP أو أثناء الإعداد الأولي عند تعيين عنوان IP أو اسم المضيف بشكل مؤقت.

الحل

عند تعديل عنوان IP أو اسم المضيف لمركز إدارة جدار الحماية الآمن، من المهم التأكد من إجراء التغييرات المقابلة على واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بأجهزة الدفاع عن تهديد الطاقة النارية (FTD) المتصلة للحفاظ على التناسق. وعلى الرغم من أنه في معظم الحالات، تتم إعادة تشغيل اتصال الإدارة بين أجهزة الدفاع عن تهديد FirePOWER ومركز الإدارة تلقائيا دون الحاجة إلى تحديث عنوان IP أو اسم المضيف لمركز الإدارة الآمن على الأجهزة، فهناك سيناريو محدد حيث يكون التدخل اليدوي ضروريا: هذا هو الوقت الذي كان فيه جهاز الدفاع عن تهديد FirePOWER مقترنا في الأصل بمركز الإدارة باستخدام معرف ترجمة عنوان الشبكة (NAT) فقط للتعريف.

الإجراء

وصف الصيغة Syntax

المعرف: يحدد المعرف (UUID) لمركز الإدارة. أستخدم الأمر show manager لعرض المعرف (7.2 أو إصدار أحدث)، أو الحصول على UUID من الأمر show version الخاص بمركز الإدارة.

اسم المضيف: يغير اسم المضيف/عنوان IP.

DisplayName: تغيير اسم العرض.

الخطوة 1.

في واجهة سطر أوامر (CLI) الدفاع عن تهديد Firepower، اعرض معرف مركز إدارة جدار الحماية الآمن باستخدام أمر show manager.

> show managers

الخطوة 2.

في واجهة سطر أوامر (CLI) الدفاع عن تهديد Firepower، أستخدم الأمر configure manager edit.

> configure manager edit identifier {hostname {ip_address | hostname} | displayname display_name}

لتحديث اسم المضيف/IP:

لتحديث اسم العرض:

الخطوة 3.

تحقق باستخدام الأمر show manager.

من ال FMC، يمكنك التحقق من التغيير بالنظر إلى أمر توصيل الحالة ب netstat.

> expert

admin@FMC-CLUSTER:~$ sudo su

Last login: Tue Apr 23 04:59:16 UTC 2024 on pts/1

root@FMC-CLUSTER:/Volume/home/admin# netstat -an | grep 8305