????? ???? ?????? ?????? ??????? ??? ????? ???? ??????? ??????
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-08-31T05:00:00+00:00
Description: ??? ??? ??????? ??????? ??????? ?????? ????? ????? ?????? ???? CLI ??? ????? ???? ??????? ?????? ?? Cisco ????????.

المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

تغيير كلمة مرور واجهة ويب FMC

تغيير كلمة مرور واجهة سطر الأوامر (CLI) من النوع FMC/FTD

تغيير كلمة مرور واجهة ويب FDM

تغيير كلمة مرور FXOS/FCM من واجهة الويب

تغيير كلمة مرور FXOS/FCM من واجهة سطر الأوامر

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات اللازمة لتغيير واجهة الويب وكلمات مرور CLI على منصات جدار الحماية الآمنة من Cisco المختلفة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة أساسية بهذه التقنيات:

- مركز إدارة جدار الحماية الآمن (FMC) من Cisco

- مدير جهاز جدار الحماية الآمن (FDM) من Cisco

- نظام التشغيل القابل للتشغيل FirePOWER (FXOS) من Cisco

- مدير الهيكل Firepower من Cisco (FCM)

- الدفاع الآمن عن تهديد جدار الحماية (FTD) من Cisco

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Firepower 4110 مع FXOS v2.12(0.498).

- Cisco Secure Firewall Management Center 2600 الإصدار 7. 4.

- الدفاع الآمن عن تهديد جدار الحماية من Cisco المدارة من قبل FDM الإصدار 7.1.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تتضمن المتطلبات الخاصة لهذا المستند:

- الوصول إلى الأجهزة باستخدام حساب مستخدم بامتيازات المسؤول

- بالنسبة لإجراء الدفاع ضد تهديد جدار الحماية الآمن من Cisco، يلزم إستخدام الإصدار 7.0 أو إصدار أعلى

- بالنسبة لإجراء مركز إدارة جدار الحماية الآمن من Cisco، يلزم إستخدام الإصدار 7.0 أو إصدار أعلى

- بالنسبة لإجراء "مدير هيكل Firepower"، يلزم إستخدام الإصدار 2.10.1.159 أو إصدارا أعلى

تغيير كلمة مرور واجهة ويب FMC

الخطوة 1. انتقل إلى النظام. انقر فوق المستخدمين:

الخطوة 2. حدد المستخدم حيث تريد تغيير كلمة المرور وانقر على أيقونة القلم الرصاص:

خطوة 3. يشكل الكلمة جديد وطقطقة على حفظ:

ملاحظة: تذكر أن الأمر لمستخدم/كلمة مرور واجهة سطر الأوامر فقط بالنسبة لوحدة التحكم الإدارية FMC مستقلة.

تغيير كلمة مرور واجهة سطر الأوامر (CLI) من النوع FMC/FTD

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الجهاز عبر SSH أو من خلال كبل وحدة التحكم وطبق الأمر التالي:

>configure password

يدخل خطوة 2. الحالي كلمة، وبعد ذلك الكلمة جديد، يؤكد الكلمة أنت قدمت، ويكتب يدخل:

> configure password

Enter current password:

Enter new password:

Confirm new password:

Password Update successful.

ملاحظة: في حالة وجود FTD تتم إدارته بواسطة FDM، سيقوم تغيير كلمة مرور CLI بالتأثير على كلمة مرور واجهة ويب FDM.

تغيير كلمة مرور واجهة ويب FDM

1. انتقل إلى المسؤول > ملف التعريف:

الخطوة 2. انقر على كلمة المرور وقم بتعبئة كلمة المرور الحالية، كلمة المرور الجديدة، وقم بتأكيد حقول كلمة المرور، ثم انقر على زر تغيير لتأكيد الإجراء:

ملاحظة: الرجاء ملاحظة أن تغيير كلمة المرور من واجهة ويب FDM سيؤثر على كلمة مرور واجهة سطر الأوامر (CLI) ل FTD.

تغيير كلمة مرور FXOS/FCM من واجهة الويب

الخطوة 1. انتقل إلى النظام > إدارة المستخدم:

الخطوة 2. حدد المستخدم حيث تريد تغيير كلمة المرور وانقر على أيقونة القلم الرصاص:

خطوة 3. يشكل الكلمة جديد وطقطقة على حفظ:

ملاحظة: الرجاء ملاحظة أن تغيير كلمة المرور من واجهة الويب سيؤثر على كلمة مرور واجهة سطر الأوامر ل FXOS.

تغيير كلمة مرور FXOS/FCM من واجهة سطر الأوامر

الخطوة 1. سجل الدخول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) ل FXOS وقم بتشغيل الأوامر التالية للاطلاع على قائمة المستخدمين المؤكدين:

FPR4110# scope security

FPR4110 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

ciscotac

الخطوة 2. حدد المستخدم الذي ستقوم بتغيير كلمة المرور إليه وقم بتشغيل الأوامر التالية:

FPR4110 /security # scope local-user ciscotac

FPR4110 /security/local-user # set password

Enter a password:

Confirm the password:

FPR4110 /security* # commit-buffer

FPR4110 /security #

ملاحظة: الرجاء ملاحظة أن تغيير كلمة المرور من FXOS CLI سيؤثر على كلمة مرور واجهة الويب.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco