المحتويات

المقدمة

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين بروتوكول BFD في مركز إدارة جدار الحماية الآمن (FMC) الذي يشغل الإصدار 7.3 والإصدارات الأحدث.

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- بروتوكول البوابة الحدودية (BGP)

- مفاهيم اكتشاف إعادة التوجيه ثنائي الإتجاه (BFD)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Secure FMC Virtual، الإصدار 7.3.1

- BGP مكون في Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) مع Cisco Secure FMC يركض صيغة 7.3 وفيما بعد

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

BFD هو بروتوكول كشف مصمم لتوفير أوقات اكتشاف فشل مسار إعادة التوجيه السريع لجميع أنواع الوسائط وعمليات التضمين والمخططات وبروتوكولات التوجيه.

التكوين

ارجع إلى هذه الخطوات لتكوينات BFD في FMC التي تشغل الإصدارات 7.3 والإصدارات الأحدث.

الخطوة 1. انتقل إلى Devicesزر في الأعلى وانقر فوق Device Managementزر.

الصورة 1. لوحة معلومات FMC.

الخطوة 2. أختر الجهاز الذي تريد تكوين بروتوكول BFD.

الصورة 2. قسم إدارة الأجهزة.

الخطوة 3. انقر فوق Routingعلامة التبويب، ثم انقر فوق BFD الخيار الموجود على العامود الأيسر. أختر الخيار الذي تريد تكوينه (Single-Hop  أو Multi-Hop)، ثم انقر Add.

الصورة 3. قسم توجيه الأجهزة.

الخطوة 4. حدد Interface الذي سيتم فيه تكوين بروتوكول BFD، وإنشاء قالب جديد عن طريق النقر فوق + زر.

الصورة 4. تحديد الواجهة.

الخطوة 5. قم بتسمية القالب وتكوين المعلمات المطلوبة ل BFD ثم انقر فوق الزر "حفظ".

الصورة 5. تكوين القالب.

ملاحظة: لا تتوفر ميزة الصدى إلا في وضع الخطوة الواحدة.

الخطوة 6. أختر القالب الذي قمت بإنشائه بالفعل في الخطوة السابقة وانقر فوق  OK.

الصورة 6. تحديد القالب.

الخطوة 7 (اختيارية). للحصول على BFD، انقر فوق IPv4  أو IPv6على حسب تهيئة بروتوكول BGP على العمود الأيسر. أخترNeighbor جدولة، ثم انقر قلم التحرير الموجود على اليمين للعنوان المجاور المرغوب.

الصورة 7. تكوين الجوار.

الخطوة 8 (اختيارية). أختر خيار تجاوز فشل BFD من أجل single_hop  أو multi_hop وانقر فوق OK.

الصورة 8. تكوين BFD Fallover.

الخطوة 9. لحفظ التكوين الخاص بك، انقر فوق Save زر.

الصورة 9. حفظ التكوينات.

الخطوة 10. انقر فوق Deploy زر في الأعلى على اليمين، انقر checkbox للجهاز الذي قمت بتطبيق التغييرات عليه، ثم مرة أخرى Deploy زر.

الصورة 10. نشر التغييرات.

التحقق من الصحة

دققت ال BFD تشكيل والحالة مباشرة على ال CLI جلسة مع هذا أمر:

> system support diagnostic-cli

Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.

Type help or '?' for a list of available commands.

SF3130-A> enable

Password:

SF3130-A# show running-config | inc bfd

bfd-template single-hop Template

bfd template Template

neighbor 172.16.10.2 fall-over bfd single-hop

SF3130-A#

SF3130-A# show bfd summary

Session          Up          Down

Total               1                1           0

SF3130-A#

SF3130-A# show bfd neighbors

IPv4 Sessions

NeighAddr                                       LD/RD         RH/RS       State   Int

172.16.10.2                                      1/1          Up          Up      BGP

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.