المحتويات

المقدمة

- المتطلبات

- المكونات المستخدمة

- الافتراضيات

تكوين مهلة الاتصال

- ASDM

- واجهة سطر الأوامر ASA

التحقق من الصحة

المراجع

المقدمة

يصف هذا المستند تكوين مهلة الاتصال على ASA و ASDM لبروتوكول تطبيق معين مثل HTTP أو HTTPS أو FTP أو أي بروتوكولات أخرى. مهلة الاتصال هي فترة عدم النشاط والتي يقوم بعدها جدار الحماية أو جهاز الشبكة بإنهاء اتصال خامل لتحرير الموارد وتعزيز الأمان. السؤال الأول مسبقا هو: ما هو متطلبات هذا التكوين؟ إذا كانت التطبيقات تحتوي على إعدادات رسائل تنشيط TCP مناسبة، فإن تكوين مهلة الاتصال على جدار حماية غالبا ما يكون غير ضروري. ومع ذلك، إذا كانت التطبيقات تفتقر إلى إعدادات keepalive المناسبة أو تكوينات المهلة المناسبة، فإن تكوين مهلة الاتصال على جدار حماية يكون في هذه الحالة أمرا بالغ الأهمية لإدارة الموارد وتعزيز الأمان وتحسين أداء الشبكة وضمان التوافق وتحسين تجربة المستخدم.

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- قائمة التحكم في الوصول (ACL)

- سياسة الخدمة

- مهلة الاتصال

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- ASA 9.17(1)

- ASDM 7.17(1)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الافتراضيات

ملاحظة: المهلة الافتراضية

المهلة الجنينية الافتراضية هي 30 ثانية.

مهلة الخمول نصف المغلقة الافتراضية هي 10 دقائق.

قيمة DCD max_retry الافتراضية هي 5.

قيمة DCD retry_interval الافتراضية هي 15 ثانية.

مهلة خمول TCP الافتراضية هي 1 ساعة.

مهلة خمول UDP الافتراضية هي 2 دقيقة.

مهلة خمول بروتوكول ICMP الافتراضية هي 2 ثوان.

مهلة خمول SIP الافتراضية هي 30 دقيقة.

مهلة خمول SIP_media الافتراضية هي 2 دقيقة.

مهلة ESP وHA الخاملة الافتراضية هي 30 ثانية.

بالنسبة لجميع البروتوكولات الأخرى، تكون مهلة الخمول الافتراضية هي 2 دقيقة.

لعدم انتهاء الوقت، أدخل 0:0:0.

تكوين مهلة الاتصال

ASDM

إذا كانت حركة مرور معينة تحتوي على جدول اتصال، فإنها تحتوي على مهلة خاملة محددة؛ على سبيل المثال، في هذه المقالة، نقوم بتغيير مهلة الاتصال لحركة مرور DNS.

فيما يلي العديد من الخيارات لتكوين مهلة الاتصال لحركة مرور معينة، مع الأخذ في الاعتبار الرسم التخطيطي للشبكة لحركة المرور هذه:

العميل — [الواجهة: MNG] جدار الحماية [الواجهة: OUT] — الخادم

هناك إمكانية تعيين قائمة تحكم في الوصول (ACL) للواجهة.

الخطوة 1: إنشاء قائمة تحكم في الوصول (ACL)

يمكننا تعيين مصدر أو وجهة أو خدمة

ASDM > التكوين > جدار الحماية > متقدم > مدير قائمة التحكم في الوصول (ACL)

الخطوة 2: إنشاء قاعدة سياسة الخدمة

يمكنك تخطي الخطوة الأخيرة إذا كانت لديك قائمة التحكم في الوصول (ACL) بالفعل، أو يمكنك تعيين إحدى هذه المعلمات (المصدر أو الوجهة أو الخدمة) لنهج الخدمة للواجهة.

ASDM > التكوين > جدار الحماية > قواعد سياسة الخدمة

الخطوة 3: إنشاء فئة حركة مرور البيانات

هناك إمكانية لاختيار عنوان IP للمصدر والوجهة (يستخدم قائمة التحكم في الوصول (ACL))

الخطوة 4: تعيين قائمة التحكم في الوصول (ACL)

في هذه الخطوة، يمكنك تعيين قائمة التحكم في الوصول (ACL) الموجودة أو تحديد شروط المطابقة (المصدر أو الوجهة أو الخدمة)

الخطوة 5: تكوين معلمة مهلة الخمول

استنادا إلى تنسيق صحيح HH:MM:SS قم بتكوين مهلة الخمول.

مسح الاتصالات لحركة المرور المحددة:

#clear conn address أدخل عنوان IP أو نطاق من عناوين IP

#clear conn protocol أدخل هذه الكلمة الأساسية لمسح إتصالات SCP/TCP/UDP فقط

واجهة سطر الأوامر ASA

أنت يستطيع شكلت كل هذا عملية إعداد عن طريق ال CLI:

ACL:

تصريح موسع ل access-list dns_timeout udp أي مجال eq

خريطة الفئة:

فئة MNG-خريطة الفئة

مطابقة access-list dns_timeout

خريطة السياسة:

سياسة خريطة السياسة العامة للإدارة الوطنية للمواد الكيميائية

فئة MNG

ضبط مهلة الاتصال في وضع الخمول 0:37:00

تطبيق خريطة السياسة على الواجهة:

MNG-Policy للواجهة MNG

التحقق من الصحة

تلميح: إذا قمنا بتشغيل هذا الأمر، يمكننا تأكيد مهلة الاتصال لحركة مرور DNS:

ASA CLI>يمكن أسلوب > عرض conn طويل

مثال: عرض عنوان طويل CONN 192.168.1.1

UDP MNG: 192.168.1.1/53 (192.168.1.1/53) خارج: 10.10.10.30/63327 (10.10.10.30/63327)، علامات -، 17s خامل، 17s وقت التشغيل، المهلة 2m0s، بايت 36

UDP MNG: 192.168.1.1/53 (192.168.1.1/53) خارج: 10.10.10.30/62558 (10.10.10.30/62558)، علامات -، 40 خامل، 40s وقت التشغيل، المهلة 2m0s، بايت 36

بعد ذلك، بعد التكوين، يمكننا تأكيد تكوين مهلة الخمول:

مثال: عرض عنوان طويل CONN 192.168.1.1

UDP MNG: 192.168.1.1/53 (192.168.1.1/53) خارج: 10.10.10.30/63044 (10.10.10.30/63044)، علامات -، خامل 8s، وقت تشغيل 8s، مهلة 37m0s، بايت 37

UDP MNG: 192.168.1.1/53 (192.168.1.1/53) خارج: 10.10.10.30/63589 (10.10.10.30/63589)، علامات - خمول 5s، وقت تشغيل 5s، مهلة 37m0s، بايت 41

المراجع

ما هي إعدادات الاتصال