المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تسجيل سجلات تدقيق نقطة النهاية الآمنة لكل من أحداث التحديث والحذف عند حذف المجموعات الفارغة.

المشكلة

تعرض أحداث التحديث في هذه الصورة معرف مجموعة جديد للأجهزة أو محطات العمل، حتى وإن كانت محطات العمل هذه غير مرئية على صفحة كمبيوتر وحدة تحكم AMP. تقترن أحداث التحديث هذه ببريد المستخدم الإلكتروني الخاص بالشخص الذي قام بتسجيل الدخول لإجراء الحذف، مما قد يؤدي إلى إرتباك العميل حول ما حدث. في بعض الحالات، يمكن إنشاء أحداث تحديث تتراوح من 30 إلى 40 بعد حذف مجموعة فارغة.

الحل

هذا سلوك متوقع. تنتمي أسماء مضيفات الجهاز أو الكمبيوتر التي تم رؤيتها في أحداث تحديث سجل التدقيق أثناء حذف المجموعات الفارغة إلى الأجهزة التي كانت جزءا من هذه المجموعات في السابق ولكنها الآن غير نشطة. تمت إزالة هذه الآلات تلقائيا من الوحدة بعد 90 يوما من الخمول، لكنها بقيت جزء من المجموعة في الخلفية.

عند حذف المجموعة، يتم نقل هذه الأجهزة غير النشطة إلى المجموعة الافتراضية، والتي تقوم بتشغيل أحداث التحديث. للأسف، نظرا لأن أجهزة الكمبيوتر هذه غير نشطة، فإنها لا تظهر في وحدة التحكم، ولهذا السبب لا يمكن العثور عليها عند البحث تحت أجهزة الكمبيوتر.

للحصول على قائمة كاملة بالأجهزة غير النشطة التي لا تزال معينة إلى مجموعة، تحتاج إلى الوصول إلى TAC، نظرا لأنه لا يمكن إسترداد هذه المعلومات عبر بوابة نقطة النهاية الآمنة.