المحتويات

إعادة العلامة التجارية Cisco Secure Endpoint Mac Connector (المعروفة سابقا باسم AMP لنقاط النهاية)

بنية الدليل

أسماء الملفات

معرف الحزمة / MDM

إعادة العلامة التجارية Cisco Secure Endpoint Mac Connector (المعروفة سابقا باسم AMP لنقاط النهاية)

باستخدام الإصدار 1.18.0 من Cisco Secure Endpoint Mac Connector، تم إستبدال الرمز "AMP for Endpoints" ب "Cisco Secure Endpoint."

ستقدم هذه المقالة نظرة عامة على تغييرات إعادة العلامة التجارية. وعلى وجه التحديد، التغييرات التي قد يحتاج المسؤولون إلى حسابها فيما يتعلق بنشر الموصل وبنيته الأساسية.

بنية الدليل

- تمت إعادة تسمية دليل التطبيق من '/applications/Cisco AMP لنقاط النهاية' إلى '/applications/Cisco Secure Endpoint'.

- تبقى الدلائل الفرعية تحت Applications/Cisco Secure Endpoint" هي نفس إصدارات الموصلات القديمة.

- اسم تطبيق شريط القائمة هو الآن 'موصل نقطة النهاية الآمن'.

- يبقى دليل دعم التطبيقات /Library/Application Support/Cisco/AMP for Endpoints Connector'، ويمكن الوصول إلى محتويات الدليل أيضا من خلال Symlink جديد دعم المكتبة/التطبيقات/Cisco/Secure Endpoint'.

- يبقى الدليل '/opt/cisco/amp/' دون تغيير.

- يبقى اسم التحميل لملف .dmg الخاص بحزمة التثبيت بلا تغيير. على سبيل المثال '/Volume/ampmac_connector'.

أسماء الملفات

- تسمى حزمة إزالة التثبيت الآن 'إزالة تثبيت Secure Endpoint Connector.pkg'.

- ستظل حزم الدعم التي يتم إنشاؤها عبر سطر الأوامر أو أداة الدعم باسم AMP_Support_*.zip'. ستبقى كل أسماء الملفات داخل حزم الدعم بدون تغيير.

- لا تزال البرامج القابلة للتنفيذ الخاصة بالموصل (مثل برنامج "أمبيامون") كما هي دون تغيير في اسمها.

- ملفات سجل الموصل (مثل amdaemon.log) تبقى بدون تغيير في اسمها.

- ستضع سجلات الموصل الآن اسم التطبيق ك "Cisco Secure Endpoint Connector" بدلا من "AMP for Endpoints Connector" عند بدء الخدمة.

معرف الحزمة / MDM

- تمت إعادة تسمية ملحقات النظام المستخدمة بواسطة الموصل. ملحق الأمان هو الآن "Secure Endpoint File Monitor"، ملحق الشبكة هو الآن "Cisco Secure Endpoint Filter".

- لا تزال معرفات الحزم المستخدمة من قبل الموصل لملحقات النظام بدون تغيير.

- قد لا ترى التثبيتات الموجودة للموصل (أي التي تمت ترقيتها إلى 1.18.0 أو الأحدث من إصدار موصل أقدم) أسماء الملحقات الجديدة إذا كان قد تم الموافقة/السماح مسبقا على ملحقات النظام على المضيف يدويا أو عبر MDM قبل الترقية.

- ستستمر ملفات تعريف MDM الحالية في العمل كما هو متوقع عند الترقية إلى 1.18.0 أو أحدث. لا يلزم إجراء تغييرات في التكوين.