المحتويات

المقدمة

نظرة عامة

إخلاء المسؤولية

مسارات ترحيل جهاز البريد الإلكتروني

متطلبات الأجهزة للترحيل من الطراز C19X

متطلبات الأجهزة للترحيل من الطراز C39X

متطلبات الأجهزة للترحيل من الطراز C69X

مسارات ترحيل جهاز الإدارة

متطلبات الأجهزة للترحيل من الطراز M19x

متطلبات الأجهزة للترحيل من الطراز M39x

متطلبات الأجهزة للترحيل من الطراز M69x

دليل تصميم النشر

ما يصل إلى 1 آلاف مستخدم

ما يصل إلى 10 آلاف مستخدم

ما يصل إلى 50 ألف مستخدم

ما يصل إلى 100 ألف مستخدم

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية الترحيل من طراز أجهزة (HW) أقدم إلى بيئة افتراضية جديدة.

نظرة عامة

قررت Cisco إنهاء مبيعات أجهزة البريد الإلكتروني المخصصة x95 التي تم دعمها على سلسلة Cisco UCS C.

ولا يزال بإمكان العملاء الذين لديهم أجهزة بريد إلكتروني الاحتفاظ بهذه الأجهزة حتى آخر يوم من أيام دعم الأجهزة، وهو 30-SEP-2028.

يمكن للعملاء الجدد الذين يرغبون في النشر محليا أو باستخدام أجهزة البريد الإلكتروني التي تم بالفعل إخراجها من الأجهزة إستخدام هذا المستند لإعداد عملية النشر/الترحيل الخاصة بهم.

الهدف من هذا المستند هو توفير إرشادات حول أجهزة نظام الحوسبة الموحدة (UCS) M7 من Cisco المطلوبة التي تطابق أجهزة البريد الإلكتروني x9x الحالية. فهي توفر مقارنة بنسبة 1:1 بالإضافة إلى بعض سيناريوهات التطوير لعلب البريد بسرعة 1 ألف لفة في الدقيقة و 10 آلاف لفة في الدقيقة و 50 آلاف لفة في الدقيقة و 100 ألف لفة في الدقيقة.

يعتبر الجهاز الموصى باستبداله بنسبة 1:1 الجهاز المتوفر في وقت كتابة هذه السطور. ويمكن أن تصبح الأجهزة الجديدة مثل وحدة المعالجة المركزية (CPU) والأقراص والذاكرة وما إلى ذلك متوفرة مما يجعل التكوين قديما أو غير محسن التكلفة.

تحدث Cisco هذا المستند بشكل متكرر قدر الإمكان، لضمان دقة المعلومات الموجودة هنا قدر الإمكان.

إخلاء المسؤولية

يوفر هذا المستند إرشادات لترحيل جهاز البريد الإلكتروني إلى بيئة افتراضية جديدة. تعتبر الأجهزة والمنتجات المقترحة أكثر المنتجات الموصى بها حتى وقت كتابة هذا التقرير. يمكن أن تتغير المنتجات المقترحة في هذا المستند في المستقبل.

يتحمل العملاء والشركاء مسؤولية التأكد من أن تكوين الأجهزة يشتمل على جميع المكونات المطلوبة لتلبية متطلبات الحل. راجع الموارد الإضافية لارتباط أداة التحجيم.

يرجى التأكد من إشراك خبير Cisco UCS للتحقق من التكوين الخاص بك.

مسارات ترحيل جهاز البريد الإلكتروني

متطلبات الأجهزة للترحيل من الطراز C19X

PID

الوصف

الكمية

UCS-M7-MLB

UCS M7 المثبت على حامل MLB

1

UCSC-C220-M7S

لوحة معززة بحامل UCS C220 M7 مع وحدة معالجة مركزية (CPU) ووحدة معالجة مركزية (MEM) و DRV ومحرك أقراص ثابتة (HDD)/محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) ذي تصميم صغير الحجم (SFF) يتكون من وحدة واحدة

1

CON-L1NCO-UCSC27

مستوى CX 1 8X7xNCDOS UCS C220 M7 حامل مع/oCPU، MEM، DRV، 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) الإصدار 2. 0 و TCG و FIPS140-2 و CC EAL4+ Certified for Servers

1

UCSC-rail-none-D

لا خيار مجموعة أدوات السكة الحديدية

1

CIMC-latest-D

أحدث إصدار ل IMC SW (مستحسن) لخوادم C-Series.

1

UCSC-HSLP-c220M7

مشتت الحرارة UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink

1

UCSC-BBLKD-M7

لوحة بطانية محرك أقراص UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

وحدات ذاكرة DIMM UCS DDR5

31

UCSC-SATAIN-220M7

لوحة التداخل UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

قاعدة البطاقة C220M7 HH فارغة 3

1

الطراز CBL-SATA-C220-D

كابل SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH ملء الفراغ

1

UCSC-PSU-BLK-D

لوحة وحدات التزويد بالطاقة الفارغة للخوادم طراز M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

معالج Intel I4410T بسرعة 2.7 جيجاهرتز/ناقل 150W سعة 10c/ذاكرة DDR5 سعة 26.25 ميجابايت بسرعة 4000 ميجابت/الثانية

1

UCS-MRX16G1RE1

ذاكرة DDR5 سعة 16 جيجابايت - ذاكرة RDIMM سعة 4800 جيجابايت بسرعة 1Rx8 (16 جيجابايت)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

قاعدة البطاقة UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD240GBM1Xevd

سعة 240 جيجابايت 2.5 بوصة إلى قيمة Enter 6G SATA Micron G2 لمحركات الأقراص في الحالة الصلبة (SSD)

1

UCSC-P-IQ1GC

بطاقة واجهة الشبكة (NIC) طراز Cisco-Intel i710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

وحدة تزويد طاقة تيتانيوم بقدرة 1200 وات للخوادم من الفئة C

1

CAB-9K10A-EU

سلك الطاقة، 250Ac 10a للتوصيل عبر شبكة إيثرنت المحسنة المجمعة (CEE) 7/7، الاتحاد الأوروبي

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

غير معروف

1

متطلبات الأجهزة للترحيل من الطراز C39X

PID

الوصف

الكمية

UCS-M7-MLB

UCS M7 المثبت على حامل MLB

1

UCSC-C220-M7S

لوحة معززة بحامل UCS C220 M7 مع وحدة معالجة مركزية (CPU) ووحدة معالجة مركزية (MEM) و DRV ومحرك أقراص ثابتة (HDD)/محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) ذي تصميم صغير الحجم (SFF) يتكون من وحدة واحدة

1

CON-L1NCO-UCSC27

مستوى CX 1 8X7xNCDOS UCS C220 M7 حامل مع/oCPU، MEM، DRV، 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) الإصدار 2. 0 و TCG و FIPS140-2 و CC EAL4+ Certified for Servers

1

UCSC-rail-none-D

لا خيار مجموعة أدوات السكة الحديدية

1

CIMC-latest-D

أحدث إصدار ل IMC SW (مستحسن) لخوادم C-Series.

1

UCSC-HSLP-c220M7

مشتت الحرارة UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink

1

UCSC-BBLKD-M7

لوحة بطانية محرك أقراص UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

وحدات ذاكرة DIMM UCS DDR5

31

UCSC-SATAIN-220M7

لوحة التداخل UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

قاعدة البطاقة C220M7 HH فارغة 3

1

الطراز CBL-SATA-C220-D

كابل SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH ملء الفراغ

1

UCSC-PSU-BLK-D

لوحة وحدات التزويد بالطاقة الفارغة للخوادم طراز M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

معالج Intel I4410T بسرعة 2.7 جيجاهرتز/ناقل 150W سعة 10c/ذاكرة DDR5 سعة 26.25 ميجابايت بسرعة 4000 ميجابت/الثانية

1

UCS-MRX32G1RE1

ذاكرة DDR5 سعة 32 جيجابايت - ذاكرة RDIMM بسرعة 1Rx4 سعة 4800 جيجابايت (16 جيجابايت)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

قاعدة البطاقة UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD960GBM1Xevd

سعة 960 جيجابايت 2.5 بوصة إلى قيمة Enter 6G SATA Micron G2 لمحركات الأقراص في الحالة الصلبة (SSD)

1

UCSC-P-IQ1GC

بطاقة واجهة الشبكة (NIC) طراز Cisco-Intel i710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

وحدة تزويد طاقة تيتانيوم بقدرة 1200 وات للخوادم من الفئة C

1

CAB-9K10A-EU

سلك الطاقة، 250Ac 10a للتوصيل عبر شبكة إيثرنت المحسنة المجمعة (CEE) 7/7، الاتحاد الأوروبي

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

غير معروف

1

متطلبات الأجهزة للترحيل من الطراز C69X

PID

الوصف

الكمية

UCS-M7-MLB

UCS M7 المثبت على حامل MLB

1

UCSC-C220-M7S

لوحة معززة بحامل UCS C220 M7 مع وحدة معالجة مركزية (CPU) ووحدة معالجة مركزية (MEM) و DRV ومحرك أقراص ثابتة (HDD)/محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) ذي تصميم صغير الحجم (SFF) يتكون من وحدة واحدة

1

CON-L1NCO-UCSC27

مستوى CX 1 8X7xNCDOS UCS C220 M7 حامل مع/oCPU، MEM، DRV، 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) الإصدار 2. 0 و TCG و FIPS140-2 و CC EAL4+ Certified for Servers

1

UCSC-rail-none-D

لا خيار مجموعة أدوات السكة الحديدية

1

CIMC-latest-D

أحدث إصدار ل IMC SW (مستحسن) لخوادم C-Series.

1

UCSC-HSLP-c220M7

مشتت الحرارة UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink

2

UCSC-BBLKD-M7

لوحة بطانية محرك أقراص UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

وحدات ذاكرة DIMM UCS DDR5

30

UCSC-SATAIN-220M7

لوحة التداخل UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

قاعدة البطاقة C220M7 HH فارغة 3

1

الطراز CBL-SATA-C220-D

كابل SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH ملء الفراغ

1

UCS-CPU-I4410T

معالج Intel I4410T بسرعة 2.7 جيجاهرتز/ناقل 150W سعة 10c/ذاكرة DDR5 سعة 26.25 ميجابايت بسرعة 4000 ميجابت/الثانية

2

UCS-MRX32G1RE1

ذاكرة DDR5 سعة 32 جيجابايت - ذاكرة RDIMM بسرعة 1Rx4 سعة 4800 جيجابايت (16 جيجابايت)

2

UCSC-RIS1A-22XM7

قاعدة البطاقة UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD960GBM1Xevd

سعة 960 جيجابايت 2.5 بوصة إلى قيمة Enter 6G SATA Micron G2 لمحركات الأقراص في الحالة الصلبة (SSD)

1

UCSC-P-IQ1GC

بطاقة واجهة الشبكة (NIC) طراز Cisco-Intel i710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

وحدة تزويد طاقة تيتانيوم بقدرة 1200 وات للخوادم من الفئة C

2

CAB-9K10A-EU

سلك الطاقة، 250Ac 10a للتوصيل عبر شبكة إيثرنت المحسنة المجمعة (CEE) 7/7، الاتحاد الأوروبي

2

UCS-SID-INFR-UNK-D

غير معروف

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

غير معروف

1

مسارات ترحيل جهاز الإدارة

متطلبات الأجهزة للترحيل من الطراز M19x

PID

الوصف

الكمية

UCS-M7-MLB

UCS M7 المثبت على حامل MLB

1

UCSC-C220-M7S

لوحة معززة بحامل UCS C220 M7 مع وحدة معالجة مركزية (CPU) ووحدة معالجة مركزية (MEM) و DRV ومحرك أقراص ثابتة (HDD)/محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) ذي تصميم صغير الحجم (SFF) يتكون من وحدة واحدة

1

CON-L1NCO-UCSC27

مستوى CX 1 8X7xNCDOS UCS C220 M7 حامل مع/oCPU، MEM، DRV، 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) الإصدار 2. 0 و TCG و FIPS140-2 و CC EAL4+ Certified for Servers

1

UCSC-rail-none-D

لا خيار مجموعة أدوات السكة الحديدية

1

CIMC-latest-D

أحدث إصدار ل IMC SW (مستحسن) لخوادم C-Series.

1

UCSC-HSLP-c220M7

مشتت الحرارة UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink

1

UCSC-BBLKD-M7

لوحة بطانية محرك أقراص UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

وحدات ذاكرة DIMM UCS DDR5

31

UCSC-SATAIN-220M7

لوحة التداخل UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

قاعدة البطاقة C220M7 HH فارغة 3

1

الطراز CBL-SATA-C220-D

كابل SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH ملء الفراغ

1

UCSC-PSU-BLK-D

لوحة وحدات التزويد بالطاقة الفارغة للخوادم طراز M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

معالج Intel I4410T بسرعة 2.7 جيجاهرتز/ناقل 150W سعة 10c/ذاكرة DDR5 سعة 26.25 ميجابايت بسرعة 4000 ميجابت/الثانية

1

UCS-MRX16G1RE1

ذاكرة DDR5 سعة 16 جيجابايت - ذاكرة RDIMM سعة 4800 جيجابايت بسرعة 1Rx8 (16 جيجابايت)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

قاعدة البطاقة UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCSSD480G6I1XEV-D

480 جيجابايت 2.5 بوصة على قيمة الإدخال 6G SATA من Intel

1

UCSC-P-IQ1GC

بطاقة واجهة الشبكة (NIC) طراز Cisco-Intel i710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

وحدة تزويد طاقة تيتانيوم بقدرة 1200 وات للخوادم من الفئة C

1

CAB-9K10A-EU

سلك الطاقة، 250Ac 10a للتوصيل عبر شبكة إيثرنت المحسنة المجمعة (CEE) 7/7، الاتحاد الأوروبي

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

غير معروف

1

متطلبات الأجهزة للترحيل من الطراز M39x

PID

الوصف

الكمية

UCS-M7-MLB

UCS M7 المثبت على حامل MLB

1

UCSC-C220-M7S

لوحة معززة بحامل UCS C220 M7 مع وحدة معالجة مركزية (CPU) ووحدة معالجة مركزية (MEM) و DRV ومحرك أقراص ثابتة (HDD)/محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) ذي تصميم صغير الحجم (SFF) يتكون من وحدة واحدة

1

CON-L1NCO-UCSC27

مستوى CX 1 8X7xNCDOS UCS C220 M7 حامل مع/oCPU، MEM، DRV، 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) الإصدار 2. 0 و TCG و FIPS140-2 و CC EAL4+ Certified for Servers

1

UCSC-rail-none-D

لا خيار مجموعة أدوات السكة الحديدية

1

CIMC-latest-D

أحدث إصدار ل IMC SW (مستحسن) لخوادم C-Series.

1

UCSC-HSLP-c220M7

مشتت الحرارة UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink

1

UCSC-BBLKD-M7

لوحة بطانية محرك أقراص UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

وحدات ذاكرة DIMM UCS DDR5

31

UCSC-SATAIN-220M7

لوحة التداخل UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

قاعدة البطاقة C220M7 HH فارغة 3

1

الطراز CBL-SATA-C220-D

كابل SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH ملء الفراغ

1

UCSC-PSU-BLK-D

لوحة وحدات التزويد بالطاقة الفارغة للخوادم طراز M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

معالج Intel I4410T بسرعة 2.7 جيجاهرتز/ناقل 150W سعة 10c/ذاكرة DDR5 سعة 26.25 ميجابايت بسرعة 4000 ميجابت/الثانية

1

UCS-MRX32G1RE1

ذاكرة DDR5 سعة 32 جيجابايت - ذاكرة RDIMM بسرعة 1Rx4 سعة 4800 جيجابايت (16 جيجابايت)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

قاعدة البطاقة UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19T6S1XEV-D

محرك أقراص SATA Samsung مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة مقاس 1.9 تيرابايت مقاس 2.5 بوصة من Enter

1

UCSC-P-IQ1GC

بطاقة واجهة الشبكة (NIC) طراز Cisco-Intel i710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

وحدة تزويد طاقة تيتانيوم بقدرة 1200 وات للخوادم من الفئة C

1

CAB-9K10A-EU

سلك الطاقة، 250Ac 10a للتوصيل عبر شبكة إيثرنت المحسنة المجمعة (CEE) 7/7، الاتحاد الأوروبي

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

غير معروف

1

متطلبات الأجهزة للترحيل من الطراز M69x

PID

الوصف

الكمية

UCS-M7-MLB

UCS M7 المثبت على حامل MLB

1

UCSC-C220-M7S

لوحة معززة بحامل UCS C220 M7 مع وحدة معالجة مركزية (CPU) ووحدة معالجة مركزية (MEM) و DRV ومحرك أقراص ثابتة (HDD)/محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) ذي تصميم صغير الحجم (SFF) يتكون من وحدة واحدة

1

CON-L1NCO-UCSC27

مستوى CX 1 8X7xNCDOS UCS C220 M7 حامل مع/oCPU، MEM، DRV، 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) الإصدار 2. 0 و TCG و FIPS140-2 و CC EAL4+ Certified for Servers

1

UCSC-rail-none-D

لا خيار مجموعة أدوات السكة الحديدية

1

CIMC-latest-D

أحدث إصدار ل IMC SW (مستحسن) لخوادم C-Series.

1

UCSC-HSLP-c220M7

مشتت الحرارة UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink

1

UCSC-BBLKD-M7

لوحة بطانية محرك أقراص UCS C-Series M7 SFF

8

UCS-DDR5-BLK

وحدات ذاكرة DIMM UCS DDR5

31

UCSC-SATAIN-220M7

لوحة التداخل UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

قاعدة البطاقة C220M7 HH فارغة 3

1

الطراز CBL-SATA-C220-D

كابل SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH ملء الفراغ

1

UCSC-PSU-BLK-D

لوحة وحدات التزويد بالطاقة الفارغة للخوادم طراز M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

معالج Intel I4410T بسرعة 2.7 جيجاهرتز/ناقل 150W سعة 10c/ذاكرة DDR5 سعة 26.25 ميجابايت بسرعة 4000 ميجابت/الثانية

1

UCS-MRX32G1RE1

ذاكرة DDR5 سعة 32 جيجابايت - ذاكرة RDIMM بسرعة 1Rx4 سعة 4800 جيجابايت (16 جيجابايت)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

قاعدة البطاقة UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19TBM1XEV-D

محرك أقراص ثابتة SATA من الجيل الثاني سعة 1.9 تيرابايت مقاس 2.5 بوصة يعمل بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) من المستوى السادس بسعة 6 جيجابايت

2

UCSC-P-IQ1GC

بطاقة واجهة الشبكة (NIC) طراز Cisco-Intel i710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

وحدة تزويد طاقة تيتانيوم بقدرة 1200 وات للخوادم من الفئة C

1

CAB-9K10A-EU

سلك الطاقة، 250Ac 10a للتوصيل عبر شبكة إيثرنت المحسنة المجمعة (CEE) 7/7، الاتحاد الأوروبي

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

غير معروف

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

غير معروف

1

CNDL-DESELECT-D

إلغاء التحديد الشرطي

1

دليل تصميم النشر

ويمكن إستخدام هذه التكوينات كإرشادات لعدد المستخدمين المذكورين. لمزيد من متطلبات الخادم الأكثر دقة، انتقل إلى هذا الموقع.

تم إجراء هذه التكوينات باستخدام القيم الافتراضية على الموقع المذكور.

ما يصل إلى 1 آلاف مستخدم

خادم 1x UCS-C M7 مع تشغيل 1x C100v.

PID

الوصف

الكمية

UCS-M7-MLB

UCS M7 المثبت على حامل MLB

1

UCSC-C220-M7S

لوحة معززة بحامل UCS C220 M7 مع وحدة معالجة مركزية (CPU) ووحدة معالجة مركزية (MEM) و DRV ومحرك أقراص ثابتة (HDD)/محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) ذي تصميم صغير الحجم (SFF) يتكون من وحدة واحدة

1

CON-L1NCO-UCSC27

مستوى CX 1 8X7xNCDOS UCS C220 M7 حامل مع/oCPU، MEM، DRV، 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) الإصدار 2. 0 و TCG و FIPS140-2 و CC EAL4+ Certified for Servers

1

UCSC-rail-none-D

لا خيار مجموعة أدوات السكة الحديدية

1

CIMC-latest-D

أحدث إصدار ل IMC SW (مستحسن) لخوادم C-Series.

1

UCSC-HSLP-c220M7

مشتت الحرارة UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink

1

UCSC-BBLKD-M7

لوحة بطانية محرك أقراص UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

وحدات ذاكرة DIMM UCS DDR5

31

UCSC-SATAIN-220M7

لوحة التداخل UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

قاعدة البطاقة C220M7 HH فارغة 3

1

الطراز CBL-SATA-C220-D

كابل SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH ملء الفراغ

1

UCSC-PSU-BLK-D

لوحة وحدات التزويد بالطاقة الفارغة للخوادم طراز M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

معالج Intel I4410T بسرعة 2.7 جيجاهرتز/ناقل 150W سعة 10c/ذاكرة DDR5 سعة 26.25 ميجابايت بسرعة 4000 ميجابت/الثانية

1

UCS-MRX16G1RE1

ذاكرة DDR5 سعة 16 جيجابايت - ذاكرة RDIMM سعة 4800 جيجابايت بسرعة 1Rx8 (16 جيجابايت)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

قاعدة البطاقة UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD240GBM1Xevd

سعة 240 جيجابايت 2.5 بوصة إلى قيمة Enter 6G SATA Micron G2 لمحركات الأقراص في الحالة الصلبة (SSD)

1

UCSC-P-IQ1GC

بطاقة واجهة الشبكة (NIC) طراز Cisco-Intel i710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

وحدة تزويد طاقة تيتانيوم بقدرة 1200 وات للخوادم من الفئة C

1

CAB-9K10A-EU

سلك الطاقة، 250Ac 10a للتوصيل عبر شبكة إيثرنت المحسنة المجمعة (CEE) 7/7، الاتحاد الأوروبي

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

غير معروف

1

ما يصل إلى 10 آلاف مستخدم

خادم 1x UCS-C M7 مع تشغيل 3x C300v.

PID

الوصف

الكمية

UCS-M7-MLB

UCS M7 المثبت على حامل MLB

1

UCSC-C220-M7S

لوحة معززة بحامل UCS C220 M7 مع وحدة معالجة مركزية (CPU) ووحدة معالجة مركزية (MEM) و DRV ومحرك أقراص ثابتة (HDD)/محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) ذي تصميم صغير الحجم (SFF) يتكون من وحدة واحدة

1

CON-L1NCO-UCSC27

مستوى CX 1 8X7xNCDOS UCS C220 M7 حامل مع/oCPU، MEM، DRV، 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) الإصدار 2. 0 و TCG و FIPS140-2 و CC EAL4+ Certified for Servers

1

UCSC-rail-none-D

لا خيار مجموعة أدوات السكة الحديدية

1

CIMC-latest-D

أحدث إصدار ل IMC SW (مستحسن) لخوادم C-Series.

1

UCSC-HSLP-c220M7

مشتت الحرارة UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink

2

UCSC-BBLKD-M7

لوحة بطانية محرك أقراص UCS C-Series M7 SFF

8

UCS-DDR5-BLK

وحدات ذاكرة DIMM UCS DDR5

30

UCSC-SATAIN-220M7

لوحة التداخل UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

قاعدة البطاقة C220M7 HH فارغة 3

1

الطراز CBL-SATA-C220-D

كابل SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH ملء الفراغ

1

UCS-CPU-I4410T

معالج Intel I4410T بسرعة 2.7 جيجاهرتز/ناقل 150W سعة 10c/ذاكرة DDR5 سعة 26.25 ميجابايت بسرعة 4000 ميجابت/الثانية

2

UCS-MRX32G1RE1

ذاكرة DDR5 سعة 32 جيجابايت - ذاكرة RDIMM بسرعة 1Rx4 سعة 4800 جيجابايت (16 جيجابايت)

2

UCSC-RIS1A-22XM7

قاعدة البطاقة UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19TBM1XEV-D

محرك أقراص ثابتة SATA من الجيل الثاني سعة 1.9 تيرابايت مقاس 2.5 بوصة يعمل بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) من المستوى السادس بسعة 6 جيجابايت

2

UCSC-P-IQ1GC

بطاقة واجهة الشبكة (NIC) طراز Cisco-Intel i710-T4L 4x1GBASE-T

2

UCSC-PSU1-1200W-D

وحدة تزويد طاقة تيتانيوم بقدرة 1200 وات للخوادم من الفئة C

1

CAB-9K10A-EU

سلك الطاقة، 250Ac 10a للتوصيل عبر شبكة إيثرنت المحسنة المجمعة (CEE) 7/7، الاتحاد الأوروبي

2

UCS-SID-INFR-UNK-D

غير معروف

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

غير معروف

1

CNDL-DESELECT-D

إلغاء التحديد الشرطي

1

ما يصل إلى 50 ألف مستخدم

خوادم 2x UCS-C M7 مع تشغيل 12x C600v.

PID

الوصف

الكمية

UCS-M7-MLB

UCS M7 المثبت على حامل MLB

1

UCSC-C220-M7S

لوحة معززة بحامل UCS C220 M7 مع وحدة معالجة مركزية (CPU) ووحدة معالجة مركزية (MEM) و DRV ومحرك أقراص ثابتة (HDD)/محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) ذي تصميم صغير الحجم (SFF) يتكون من وحدة واحدة

2

CON-L1NCO-UCSC27

مستوى CX 1 8X7xNCDOS UCS C220 M7 حامل مع/oCPU، MEM، DRV، 1U w

2

UCSX-TPM-002C-D

الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) الإصدار 2. 0 و TCG و FIPS140-2 و CC EAL4+ Certified for Servers

2

UCSC-rail-none-D

لا خيار مجموعة أدوات السكة الحديدية

2

CIMC-latest-D

أحدث إصدار ل IMC SW (مستحسن) لخوادم C-Series.

2

UCSC-HSLP-c220M7

مشتت الحرارة UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink

4

UCSC-BBLKD-M7

لوحة بطانية محرك أقراص UCS C-Series M7 SFF

16

UCS-DDR5-BLK

وحدات ذاكرة DIMM UCS DDR5

60

UCSC-SATAIN-220M7

لوحة التداخل UCS C220 M7 SATA

2

UCSC-FBRS-C220-D

قاعدة البطاقة C220M7 HH فارغة 3

2

الطراز CBL-SATA-C220-D

كابل SATA C220M7 (1U)

2

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH ملء الفراغ

2

UCS-CPU-I8462Y+

معالج Intel i8462Y+ بسرعة 2.8 جيجاهرتز/ناقل 300W سعة 32C/ذاكرة DDR5 سعة 60 ميجابايت بسرعة 4800MT/s

4

UCS-MRX64G2RE1

ذاكرة DDR5 سعة 64 جيجابايت - فتحة RDIMM بسرعة 2Rx4 (سعة 16 جيجابايت)

4

UCSC-RIS1A-22XM7

قاعدة البطاقة UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH

2

UCS-SD19TBM1XEV-D

محرك أقراص ثابتة SATA من الجيل الثاني سعة 1.9 تيرابايت مقاس 2.5 بوصة يعمل بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) من المستوى السادس بسعة 6 جيجابايت

4

UCSC-P-IQ1GC

بطاقة واجهة الشبكة (NIC) طراز Cisco-Intel i710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

وحدة تزويد طاقة تيتانيوم بقدرة 1200 وات للخوادم من الفئة C

4

CAB-9K10A-EU

سلك الطاقة، 250Ac 10a للتوصيل عبر شبكة إيثرنت المحسنة المجمعة (CEE) 7/7، الاتحاد الأوروبي

4

UCS-SID-INFR-UNK-D

غير معروف

2

UCS-SID-WKL-UNK-D

غير معروف

2

CNDL-DESELECT-D

إلغاء التحديد الشرطي

1

ما يصل إلى 100 ألف مستخدم

خوادم 4x UCS-C M7 مع تشغيل 24x C600v.

PID

الوصف

الكمية

UCS-M7-MLB

UCS M7 المثبت على حامل MLB

1

UCSC-C220-M7S

لوحة معززة بحامل UCS C220 M7 مع وحدة معالجة مركزية (CPU) ووحدة معالجة مركزية (MEM) و DRV ومحرك أقراص ثابتة (HDD)/محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) ذي تصميم صغير الحجم (SFF) يتكون من وحدة واحدة

4

CON-L1NCO-UCSC27

مستوى CX 1 8X7xNCDOS UCS C220 M7 حامل مع/oCPU، MEM، DRV، 1U w

4

UCSX-TPM-002C-D

الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) الإصدار 2. 0 و TCG و FIPS140-2 و CC EAL4+ Certified for Servers

4

UCSC-rail-none-D

لا خيار مجموعة أدوات السكة الحديدية

4

CIMC-latest-D

أحدث إصدار ل IMC SW (مستحسن) لخوادم C-Series.

4

UCSC-HSLP-c220M7

مشتت الحرارة UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink

8

UCSC-BBLKD-M7

لوحة بطانية محرك أقراص UCS C-Series M7 SFF

32

UCS-DDR5-BLK

وحدات ذاكرة DIMM UCS DDR5

120

UCSC-SATAIN-220M7

لوحة التداخل UCS C220 M7 SATA

4

UCSC-FBRS-C220-D

قاعدة البطاقة C220M7 HH فارغة 3

4

الطراز CBL-SATA-C220-D

كابل SATA C220M7 (1U)

4

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 Riser2 HH ملء الفراغ

4

UCS-CPU-I8462Y+

معالج Intel i8462Y+ بسرعة 2.8 جيجاهرتز/ناقل 300W سعة 32C/ذاكرة DDR5 سعة 60 ميجابايت بسرعة 4800MT/s

8

UCS-MRX64G2RE1

ذاكرة DDR5 سعة 64 جيجابايت - فتحة RDIMM بسرعة 2Rx4 (سعة 16 جيجابايت)

8

UCSC-RIS1A-22XM7

قاعدة البطاقة UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH

4

UCS-SD19TBM1XEV-D

محرك أقراص ثابتة SATA من الجيل الثاني سعة 1.9 تيرابايت مقاس 2.5 بوصة يعمل بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) من المستوى السادس بسعة 6 جيجابايت

8

UCSC-P-IQ1GC

بطاقة واجهة الشبكة (NIC) طراز Cisco-Intel i710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

وحدة تزويد طاقة تيتانيوم بقدرة 1200 وات للخوادم من الفئة C

8

CAB-9K10A-EU

سلك الطاقة، 250Ac 10a للتوصيل عبر شبكة إيثرنت المحسنة المجمعة (CEE) 7/7، الاتحاد الأوروبي

8

UCS-SID-INFR-UNK-D

غير معروف

4

UCS-SID-WKL-UNK-D

غير معروف

4

CNDL-DESELECT-D

إلغاء التحديد الشرطي

1

معلومات ذات صلة

أستخدم هذا الدليل لدعمك في ترحيل تكوين عبارة البريد الإلكتروني الآمنة (ESA)/جهاز إدارة الأمان (SMA) من الجهاز إلى النموذج الظاهري:

- أداة تحجيم عبارة البريد الإلكتروني الآمنة من Cisco

- دليل تثبيت الجهاز الظاهري Cisco Secure Email Virtual Gateway و Secure Email و Web Manager

- الأسئلة المتداولة حول النشر الظاهري ل ESA/SMA

- كيفية تحميل تكوين ESA أو ترحيله على ESA بديل

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco