المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

سبب الفشل:

إما أن خدمة ETF معطلة أو لا يوجد مفتاح ميزة صالح للخدمة

فشل إنشاء اتصال جديد: انتهت مهلة الاتصال [Errno110]

سبب الفشل: "400"

خطأ HTTP: فشل مصادقة رمز الحالة 401

خطأ تاكسي: خطأ HTTP: المورد المطلوب لرمز الحالة 404 غير متوفر

سبب الفشل: "405"

خطأ HTTP: خدمة رمز الحالة 503 غير متوفرة

NOT_FOUND: تعذر العثور على المجموعة المطلوبة

[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] فشل التحقق من الشهادة (_ssl.c:590)

خطأ في تحليل XML: لم يتم العثور على عنصر (السطر 0)

فشل إنشاء اتصال جديد: تم رفض اتصال [Errno111]

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند العديد من أسباب الفشل أثناء تنفيذ موجز ويب التهديد الخارجي وتحليل الأخطاء والإجراءات الخاصة بالحل.

المتطلبات الأساسية

هناك ما من متطلب خاص، لذلك cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من هذا موضوع:

- عبارة البريد الإلكتروني الآمنة (ESA) من Cisco

- موجز ويب التهديد الخارجي (ETF)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- عبارة البريد الإلكتروني الآمنة (ESA) من Cisco التي تشغل البرنامج 12.x أو الإصدار الأحدث

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

سبب الفشل:

إما أن خدمة ETF معطلة أو لا يوجد مفتاح ميزة صالح للخدمة

(Machine esa03.taclab.krk) (SERVICE)> tail threatfeeds

Press Ctrl-C to stop.

Wed Sep 8 16:15:26 2021 Info: THREAT_FEEDS: A delta poll is scheduled for the source: Test_Poll_Path

Machine: ‘esa03.taclab.krk'. A failure was encountered for the source 'Test_Poll_Path'.

Reason for failure: The ETF service is either disabled or there is no valid feature key for the service.

الحل

تأكد من:

1. تم تثبيت مفتاح ميزة ETF بشكل صحيح.

2. تم قبول EULA وتم تمكين مفتاح الميزة بشكل عام.

3. التراخيص المطبقة على مستوى الجهاز.

ملاحظة: إذا كان هناك مستوى نظام مجموعة، فإنه يحتاج إلى نسخ الإعداد إلى مستوى جهاز.

فشل إنشاء اتصال جديد: انتهت مهلة الاتصال [Errno 110]

(Machine esa03.taclab.krk) (SERVICE)> tail threatfeeds

Press Ctrl-C to stop.

Reason for failure: Taxii Error: HTTPSConnectionPool(host= otx.alienvault.comport, port=443): Max retries exceeded with url:  /taxii/poll/ (Caused by NewConnectionError('<requests.packages....

Failed to establish a new connection: [Errno 110] Connection timed out',))

ملاحظة: يشير انتهاء مهلة الاتصال عادة إلى مشكلة تتعلق بالشبكة، تمنع ESA من الحصول على إستجابة. يوصى بالقيام بعمليات التحقق من جدار الحماية/الوكيل والتقاط الحزم لمزيد من التحليل.

الحل

1. تأكيد جدار الحماية والوكيل لا يحجبان حركة المرور.

يمكن التحقق من الوكيل تحت واجهة المستخدم الرسومية (GUI) > خدمات الأمان > تحديثات الخدمة.

2. تأكيد الاتصال باستخدام التقاط الحزمة. انتقل إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) > المساعدة والدعم > التقاط الحزمة.

تلميح: عندما تكون هناك مؤشرات على وجود مشاكل تتعلق بالشبكة، فمن الحكمة تشغيل التقاط الحزم لتأكيد إنشاء الاتصال بشكل صحيح.

سبب الفشل: "400"

(Machine esa03.taclab.krk) (SERVICE)> grep "Sep 6 13:38" threatfeeds

Mon Sep 6 13:38:16 2021 Debug: THREAT_FEEDS: Failed to fetch observables from the source: Test_Poll_Path. Reason for failure: '400'

Mon Sep 6 13:38:55 2021 Info: THREAT_FEEDS: The source 'Test_Poll_Path' is currently in a polling state and therefore a poll for this source cannot be initiated at this time.

ملاحظة: يشير خطأ RFC7231 رقم 400 (طلب غير صحيح) إلى أن الخادم لا يمكنه معالجة الطلب أو لا يقوم بذلك بسبب خطأ في العميل. في معظم الأوقات التي يظهر فيها بسبب بناء جملة طلب غير صحيح، أو إعداد رسالة طلب غير صحيح.

الحل

يشير الخطأ "400" إلى وجود مسار الاستقصاء هذا، ولكنه يشير إلى خدمة مختلفة يقدمها خادم TAXII.

1. تأكيد تكوين مسار التحقق يتم تكوينه بطلب الاستطلاع وليس طلب الاكتشاف.

2. تأكد من تمكين HTTPS تحت واجهة المستخدم الرسومية (GUI) > سياسات البريد > مدير موجز ويب التهديدات الخارجية > إستخدام HTTPS.

تحذير: عادة ما تحدث هذه المشكلة عندما يكون مسار الاقتراع مكونا بشكل غير صحيح مع طلب اكتشاف، مثل: /api/v1/taxii/taxii-discovery-service/

يمكن تكوين مسار الاستقصاء لاستخدام طلب الاستقصاء لموجز ويب، على سبيل المثال: /api/v1/taxii/poll

ملاحظة: الفرق بين الاستطلاع وطلب الاكتشاف:

- عنوان URL الخاص بالاقتراع هو المكان الذي تستهلك منه موجز الويب.

- يتم إستخدام عنوان URL لخدمة Discovery للعثور على الخدمات التي تقدمها خدمة Taxii.

خطأ HTTP: فشل مصادقة رمز الحالة 401

(Machine esa03.taclab.krk) (SERVICE)> grep "Sep 8 16:35" threatfeeds

Wed Sep 8 16:35:39 2021 Debug: THREAT_FEEDS: Updating the timestamp: 2021-09-08 16:31:36.071684 for the last attempted poll for the source: ETF_Source_Name

Wed Sep 8 16:35:39 2021 Info: THREAT_FEEDS: Job failed with exception : Source: ETF_Source_Name. Reason for failure: Taxii Error: HTTP Error: status code 401 authentication failureurce not available

الحل

يشير رمز الخطأ هذا إلى أنه يفتقر إلى بيانات اعتماد مصادقة صالحة للمورد الهدف.

تأكد من تكوين بيانات الاعتماد بشكل صحيح.

هناك خيار أيضا ألا يتم تكوين بيانات الاعتماد للمستخدمين.

خطأ تاكسي: خطأ HTTP: المورد المطلوب لرمز الحالة 404 غير متوفر

(Machine esa03.taclab.krk) (SERVICE)> grep "Aug 27 08:51" threatfeeds

Fri Aug 27 08:51:16 2021 Warning: THREAT_FEEDS: Unable to fetch the observables from the source: Test after 3 failed attempts. Reason for failure: Taxii Error: HTTP Error: status code 404 requested resource not available

Fri Aug 27 08:51:16 2021 Info: THREAT_FEEDS: Job failed with exception : Source: Test. Reason for failure: Taxii Error: HTTP Error: status code 404 requested resource not available

ملاحظة: يشير رمز حالة 404 (غير موجود) إلى أن الخادم الأصلي لم يعثر على تمثيل حالي للمورد الهدف، أو أنه غير مستعد للإفصاح عن وجود تمثيل. هذا يكشف أنه يمكن أن يكون هناك URL غير صالح وفي معظم الحالات، لم يتم العثور على مسار المورد.

الحل

تأكيد مسار الاقتراع/اسم المجموعة على المصدر تحت ESA GUI> سياسات البريد > مدير موجز ويب التهديدات الخارجية > إختيار اسم المصدر المناسب.

سبب الفشل: "405"

(Machine esa03.taclab.krk) (SERVICE)> grep "Sep 13 00:2" threatfeeds

Mon Sep 13 00:20:21 2021 Debug: THREAT_FEEDS: Failed to fetch observables from the source: Anomali. Reason for failure: '405’

ملاحظة: في RFC7231، يشير الخطأ 405 (الطريقة غير مسموح بها) إلى أن الطريقة المستلمة في سطر الطلب معروفة بواسطة الخادم الأصلي، ولكنها غير مدعومة من قبل المورد الهدف.

الحل

هذا خطأ في بناء الجملة بسبب شرطة المسار "/" المفقودة في نهاية مسار الاقتراع.

إضافة شرطة المسار في نهاية المسار /taxii/poll/.

خطأ HTTP: خدمة رمز الحالة 503 غير متوفرة

(Machine esa03.taclab.krk) (SERVICE)> grep "Nov 10 13:45" threatfeeds

Sun Nov 10 13:45:21 2020 Info: THREAT_FEEDS: Job failed with exception : Source: ETF_Source_Name. Reason for failure: Taxii Error: HTTP Error: status code 503 service unavailable

Sun Nov 10 13:45:22 2020 Info: THREAT_FEEDS: A delta poll is scheduled for the source: ETF_Source_Name

ملاحظة: وفقا لمعيار RFC7231، يمثل الخطأ 503 "الخدمة غير المتوفرة" رمز حالة إستجابة HTTP ويشير إلى أن الخادم غير قادر بشكل مؤقت على معالجة الطلب.

الحل

يشير رمز الخطأ إلى وجود مشكلة في خادم TAXII الوجهة، والتي يجب التحقيق فيها أكثر.

قد يحدث ذلك عندما يتم تحميل الخادم فوق طاقته. اتصل بالمورد للحصول على مزيد من المعلومات.

NOT_FOUND: تعذر العثور على المجموعة المطلوبة

(Machine esa03.taclab.krk) (SERVICE)> grep "Sep 7 12:53" threatfeeds

Tue Sep 7 12:53:16 2021 Warning: THREAT_FEEDS: Unable to fetch the observables from the source: Test_Poll_Path after 3 failed attempts. Reason for failure: Taxii Error: NOT_FOUND: The requested collection could not be found

Tue Sep 7 12:53:16 2021 Debug: THREAT_FEEDS: Updating the timestamp: 2021-09-07 12:49:12.648625 for the last attempted poll for the source: Test_Poll_Path

الحل

يشير هذا الخطأ إلى أن اسم المجموعة له الإملاء الصحيح، ومع ذلك، هناك مشكلة في خادم TAXII ضمن Collection، والتي ترفض الطلب.

قد يكون السبب المحتمل مؤقت انتهاء صلاحية على اسم المجموعة.

اتصل بالمورد للتحقق من عدم التناسق هذا.

[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] فشل التحقق من الشهادة (_ssl.c:590)

(Machine esa03.taclab.krk) (SERVICE)> grep "Sep 8 16:35" threatfeeds

Wed Sep 8 16:35:26 2021 Info: THREAT_FEEDS: A delta poll is scheduled for the source: ETF_Source_Name

Wed Sep 8 16:35:33 2019 Warning: THREAT_FEEDS: Unable to fetch the observables from the source: ETF_Source_Name after 3 failed attempts. Reason for failure: Taxii Error: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:590)

الحل

يشير هذا الخطأ إلى فشل الشهادة.

لحل المشكلة، قم باستيراد الشهادة في قائمة المرجع المصدق (CA).

انتقل إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) > الشبكة > الشهادات > تحرير الإعدادات > قائمة مخصصة >

أختر تمكين الوضع وتحميل الشهادة.

خطأ في تحليل XML: لم يتم العثور على عنصر (السطر 0)

(Machine esa03.taclab.krk) (SERVICE)> grep "Aug 21 02:39" threatfeeds

Fri Aug 21 02:39:37 2021 Warning: THREAT_FEEDS: Unable to fetch the observables from the source: ETF_Source_Name after 3 failed attempts. Reason for failure: Taxii Error: XML Parising Error: no element found (line 0)

Fri Aug 21 02:39:37 2021 Info: THREAT_FEEDS: Job failed with exception : Source: ETF_Source_Name. Reason for failure: Taxii Error: XML Parising Error: no element found (line 0)

الحل

قلل القيمة الفترة الزمنية لمقطع الاستطلاع من تكوين ESA إلى 3-4 أيام.

ملاحظة: يعد هذا الأمر غير متناسق مع خوادم Anomali لبعض موجز الويب المحدد، حيث لا يتم إرسال علامة نهاية البيانات لإيقاف موجز الويب.

في هذه الحالة، لا يمكن ل ESA الذي تم تكوينه باستخدام مصدر ETF من Anomali، استبيان البيانات لفترة زمنية تزيد عن 5 أيام.

قد يكون الحل البديل الصحيح هو تقليل القيمة الفترة الزمنية لمقطع الاستطلاع من تكوين ESA.

فشل إنشاء اتصال جديد: تم رفض اتصال [Errno 111]

(Machine esa03.taclab.krk) (SERVICE)> tail threatfeeds

Press Ctrl-C to stop.

Reason for failure: Taxii Error: HTTPSConnectionPool(host=otx.alienvault.comport=443): Max retries exceeded with url: /taxii/poll/ (Caused by NewConnectionError('<requests.packages..

Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused',))

ملاحظة: يشير "رفض الاتصال" إلى أنه يتعذر على العميل الاتصال بالمنفذ على الخادم الجاري تشغيله. عادة، يحدث ذلك عندما يستمع الخادم إلى المنفذ الخاطئ، أو عندما لا يكون المنفذ متوفرا.

الحل

1. أستخدم الأمر telnet أو netstat عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) للتحقق من أن المنفذ المناسب هو الاستماع.

2. تحقق من عدم حظر جدار الحماية للمنفذ.

3. تأكد من عدم وجود منفذ Misconfiguration/ Stale على الخدمة قيد التشغيل.

معلومات ذات صلة

- أدلة المستخدم النهائي لجهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco

- ما هما ستكس وتاكسي

- المعيار RFC2741 - رموز الأخطاء

- موجز التهديدات الخارجية الخاصة بورشة عمل TAC