المحتويات

المقدمة

تعرف على وضع الحفاظ على الموارد على بوابة البريد الإلكتروني الآمنة

واجهة المستخدم الرسومية

CLI

المقدمة

يصف هذا المستند وضع حفظ الموارد على بوابة البريد الإلكتروني الآمنة من Cisco.

تعرف على وضع الحفاظ على الموارد على بوابة البريد الإلكتروني الآمنة

يعد وضع "حفظ الموارد" وضع حماية ذاتية يتم إدخاله من خلال بوابة البريد الإلكتروني عندما تكون قصيرة في موارد النظام الداخلية. على سبيل المثال، عندما يتجاوز إستخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 45٪ من السعة، يدخل AsyncOS في وضع الحفاظ على الموارد.

وبشكل أساسي، يتم إدخال وضع الحفاظ على الموارد عندما يكون معدل الرسائل التي تصل إلى عبارة بريد إلكتروني أعلى من معدل الرسائل التي تترك البوابة. وعلى الرغم من أن الفروق في هذه المعدلات شائعة، فإذا تجاوز المعدل الوارد معدل التسليم لفترة طويلة من الوقت أو بفارق كبير، لا تتوفر لعبارة البريد الإلكتروني الموارد اللازمة لتخزين رسائل إضافية.

يتمثل الهدف من وضع "الحفاظ على الموارد" في إبطاء حركة المرور التي تأتي إلى عبارة البريد الإلكتروني حتى يمكن أن يتجاوز معدل التسليم معدل القبول ويستنزف الرسائل خارج النظام.

وضع الحفاظ على الموارد ليس مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل. عند دخول AsyncOS إلى وضع "حفظ الموارد"، فإنه يبطئ تدريجيا من معدل قبول الرسائل لمحاولة موازنة أسعار الرسائل الواردة والصادرة. في الحالات القصوى التي تكون فيها الموارد قد إستنفدت بالكامل، يرفض AsyncOS قبول رسائل جديدة.

عند دخول AsyncOS إلى وضع حفظ الموارد، فإنه يرسل رسالة تنبيه. إذا كنت قد قمت بتكوين تنبيهات باستخدام alertconfig erasecat4000، أنت تستلم نسخة من هذا التنبيه.

ملاحظة: لا يمر التنبيه بنظام البريد العادي AsyncOS، وبالتالي يمكن تسليمه حتى عند إيقاف تسليم رسالة أخرى. عندما يغادر AsyncOS وضع الحفاظ على الموارد، تتلقى تنبيها آخر.

يمكنك رؤية وضع الحفاظ على الموارد في كل من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) وواجهة سطر الأوامر (CLI).

واجهة المستخدم الرسومية

من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لعبارة البريد الإلكتروني، انتقل إلى Monitor > System Status لعرض حالة وضع "حفظ الموارد".

CLI

أدخل status detail أمر في ال CLI in order to دققت ما إذا جهاز دخلت مورد حفظ أسلوب.

قيمة الحفاظ على الموارد الموضحة في كل من GUI و CLI هي قيمة بين 0 و 60، أو الرقم 999. تمثل الأرقام من 0 إلى 60 الدرجة التي يقلل بها النظام من قبوله للرسائل من أجل منع الاستنفاد السريع لموارد النظام الحرجة. وتمثل الأعداد الأعلى درجة أعلى من انخفاض القبول. لا يمثل أي نقص في القبول، وهو نظام يعمل بمعدل القبول الكامل. إذا كانت قيمة "حفظ الموارد" تعرض 999، فلن يقبل النظام أية رسائل تم حقنها.