المحتويات

المقدمة

الإجراء

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إيقاف تشغيل جهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA) بشكل صحيح للصيانة أو المشكلات المتعلقة بالبنية الأساسية.

الإجراء

ملاحظة: يجب توخي المزيد من الحذر عند إيقاف تشغيل ESA نظرا لأن إيقاف التشغيل غير الصحيح يمكن أن يتسبب في عدم اتساق قائمة انتظار البريد أو بنية نظام الملفات.  يجب تصفية البريد قبل أن تقوم بإخراج النظام دون اتصال.

إيقاف التشغيل (جميع الأوامر من واجهة سطر الأوامر [CLI])

1. إيقاف موزع الرسائل مؤقتا.  أمر واجهة سطر الأوامر (CLI) 'suspendlistener'.

2. فرض تدفق كافة الرسائل التي لا تزال في قائمة انتظار التسليم.   أمر واجهة سطر الأوامر (CLI) 'DeliveryNow'.

3. تحقق من قائمة الانتظار في غضون دقائق قليلة. يجب أن ترتد أي رسالة متبقية "يجب" من أجل إعلام المرسل بعدم التسليم.   أمر واجهة سطر الأوامر (CLI) 'المحددون'.

4. يمكنك الآن المتابعة لإيقاف تشغيل الجهاز. أمر CLI 'shutdown'.

5. بمجرد إيقاف تشغيل الجهاز، يمكنك الآن فك توصيل أسلاك الطاقة ومتابعة عملية الصيانة أو أي إجراءات أخرى.

تشغيل النظام

1. لزيادة طاقة الجهاز، قم بتنشيط زر الطاقة الموجود في الجزء الأمامي من الجهاز.

2. بناء على سبب إيقاف التشغيل، قم بإجراء التغييرات القابلة للتطبيق على الجهاز.

3. إستئناف وحدة الإصغاء التي تم تعليقها في الخطوة 1 من إجراء إيقاف التشغيل.   أمر واجهة سطر الأوامر 'مستأنف'.

4. تحقق من mail_log للتأكد من أن النظام يقوم بمعالجة البريد بشكل صحيح.   أمر واجهة سطر الأوامر (CLI) 'tail' -> 'number من سجلات البريد الخاصة بك'.