المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الأسئلة المتداولة

المقدمة

يصف هذا المستند تكامل SNA السلس مع Splunk باستخدام Cisco Security Cloud للاستجابة السريعة للحوادث للتهديدات المحددة.

المتطلبات الأساسية

معرفة أساسية بأجهزة Splunk و Cisco.

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات المكونات المادية والبرامج التالية:

مؤسسة Splunk

Secure Network Analytics v7.5.2.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الخطوة 1: قم بالوصول إلى تطبيق Splunk وتثبيت تطبيق Cisco Security Cloud.

ط. قم بتسجيل الدخول إلى مدخل ويب Splunk باستخدام بيانات اعتماد المسؤول وفي تسجيل الدخول الناجح، يمكن رؤية الصفحة الرئيسية باستخدام قائمة التطبيقات المثبتة على الجانب الأيسر ضمن قسم "التطبيق":

ثانيا. لدمج SNA مع Splunk، يلزم تثبيت تطبيق سحابة أمان Cisco الذي يمكن تحقيقه في أي من الطريقتين المذكورتين:

1. حدد بحث عن المزيد من التطبيقات من القائمة المنسدلة.

ب. استعرض المزيد من التطبيقات تحت رمز العتاد الخاص بالمدير.

الخطوة 2: تثبيت تطبيق سحابة أمان Cisco.

ط. ابحث عن تطبيق Cisco Security Cloud. الآن، قم بالتمرير لأسفل حتى تجد التطبيق أو ابحث عن سحابة أمان Cisco.

تحذير: لا تختلط مع تطبيق أمان السحابة من Cisco.

ثانيا. قم بتثبيت التطبيق بالنقر فوق الزر تثبيت.

ثالثا. تظهر اللحظة التي تنقر فيها على زر التثبيت نافذة تطلب بيانات اعتماد حساب Splunk قبل تثبيت التطبيق. قم بتوفير بيانات الاعتماد وانقر فوق موافقة وتثبيت للمتابعة.

تلميح: قم بتوفير بيانات الاعتماد التي يتم إستخدامها للوصول إلى مدخل Splunk، وليس بيانات اعتماد المسؤول المستخدمة لتطبيق Splunk Enterprise أثناء تسجيل الدخول.

رابعا. تظهر رسالة حول التثبيت الناجح للتطبيق كما هو موضح. طقطقة تم.

الخطوة 3: التحقق من تثبيت تطبيق سحابة أمان Cisco.

انقر فوق خيار Apps المنسدل، والآن يمكن مشاهدة التطبيق في القائمة بعد التثبيت الناجح:

ii. حدد سحابة أمان Cisco بالنقر عليها. يمكنك الحصول على إعادة التوجيه إلى صفحة إعداد التطبيق حيث يمكن العثور على جميع منتجات أمان سحابة Cisco المتاحة.

الخطوة 4: التكامل مع تحليلات الشبكة الآمنة (SNA).

الهدف من هذا المستند هو إبراز خطوات التثبيت الخاصة ب Splunk باستخدام تحليلات الشبكة الآمنة (SNA) التي تمت الإشارة إليها أكثر.

i. ابحث عن تحليلات الشبكة الآمنة وعندما تظهر، يرجى تحديد تكوين التطبيق:

ثانيا. عند تحديد خيار التكوين، صفحة التكوين الخاصة بالتفاصيل لإضافة عمليات التشغيل.

ثالثا. املأ جميع التفاصيل الإلزامية كما هو مذكور لتفاصيل اتصال SNA:

1. اسم الإدخال: أي اسم فريد ل SNA

2. عنوان المدير (عنوان IPv4 أو عنوان IPv6 أو اسم المضيف): إدارة IP الخاصة بمدير SNA الأساسي

3. معرف المجال: أدخل القيمة مقابل domain_id (على سبيل المثال، 301)

4. Username: اسم المستخدم الخاص بالمدير الأساسي (على سبيل المثال admin)

5. كلمة المرور: كلمة المرور الخاصة بمستخدم المدير الأساسي

رابعا. أترك الإعدادات المتبقية عند قيمها الافتراضية أو قم بتعديلها حسب الحاجة، ثم انقر حفظ. تظهر رسالة ناجحة على الشاشة بعد الاكتمال.

الخطوة 5: التأكد من التكامل.

هذه خطوة مهمة حيث تحتاج إلى التحقق مما إذا كان التكامل الذي تم تنفيذه في الخطوة السابقة تم بنجاح أم لا.

ط. يجب أن تكون حالة الاتصال الخاصة بالإدخال متصلة في علامة التبويب إعداد التطبيق بشكل افتراضي على أنه ممكن للاسم الأيمن في حقل الإدخال.

II. حدد لوحة معلومات تحليلات الشبكة الآمنة من القائمة المنسدلة، وتبدأ الإحصائيات في النهاية في الانعكاس على لوحة المعلومات.

الأسئلة المتداولة

أين يمكن العثور على معرف المجال لإدارة SNA؟

الإجابة:

ط. قم بتسجيل الدخول إلى مدير SNA الأساسي وإعادة التوجيه إلى صفحة إدارة الأجهزة أو عنوان URL لفهرس IP لإدارة الوصول.

ثانيا. استعرض مجلد SMC ضمن قسم الدعم.

ثالثا. افتح ملف domain.xml المتوفر في domain_xxx folder تحت المجلد config.