المحتويات

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تغيير عنوان IP الخاص بمستشعر تحليلات سحابة آمنة.

السؤال: كيف يمكنني تغيير عنوان IP على مستشعر "التحليلات السحابية الآمنة" ONA

الإجابة:

- تسجيل الدخول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمستشعر ONA

- إجراء عملية نسخ إحتياطي للملف في /etc/netplan/[file_name].yml

- sudo cp /etc/netplan/[file_name].yml /opt/obsrvbl-ona/[file_name].yml.bak

- أستخدم النانو أو السادس لتحرير ملف تكوين NetPlan ml

- "sudo nano [file_name].yml"

- قم بتحديث عنوان IP والمدخل واحفظ ملف iml.

- إعادة تطبيق تكوين netplan الذي تم تحديثه حديثا

- تطبيق SUDO NETPLAN

توضح لقطة الشاشة مثالا على ملف التكوين /etc/netplan/01-netcfg.yaml من نظام معملي