المحتويات

المقدمة

المشكلة

حالة حماية DNS غير محمية

حالة حماية الويب هي خدمة السحابة غير متوفرة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند طريقة للتحقيق في السبب الجذري للحالة "خدمة السحابة غير متوفرة" أو "غير محمية" في الوحدة النمطية الجوالة الخاصة بالعميل الآمن.

المشكلة

عندما يقوم المستخدم بتشغيل الوحدة النمطية المتجولة الخاصة ب Secure Client ويتوقع إستخدام DNS و/أو حماية الويب، يمكن ملاحظة الحالات الخاطئة في واجهة مستخدم العميل الآمنة:

خدمة السحابة غير متوفرة لحالة حماية الويب

غير محمي لحالة حماية DNS

السبب وراء هذه الأخطاء هو عدم قدرة الوحدة النمطية للتجوال على الاتصال بخدمات السحابة الخاصة بها بسبب مشاكل في اتصال الشبكة.

إذا لم يتم ملاحظة هذه المشكلة على جهاز الكمبيوتر العميل المتأثر في الماضي، فهذا يعني أن الشبكة التي يتصل بها جهاز الكمبيوتر مقيدة على الأرجح ولا تفي بالمتطلبات الموضحة في وثائق SSE

حالة حماية DNS غير محمية

عندما ترى حالة DNS غير المحمية، فمن الأرجح أن الوحدة النمطية المتجولة لا تحتوي على اتصال تدفق البيانات لخوادم OpenDNS (208.67.222.222 و208.67.220.220).

سترى سجل الدخول في ملف cscUmbrellaplugin.txt، وهو جزء من حزمة DART.

2024-08-27 03:07:43 [8880] [DEBUG] < 12> Dns Protection IPv4 State Machine: checking reachability of primary OpenDNS resolver candidates using port 443 (candidates are 208.67.222.222, 208.67.220.220)

2024-08-27 03:07:43 [8880] [DEBUG] < 12> Dns Protection IPv4 State Machine: probing for OpenDNS resolvers at addresses 208.67.222.222, 208.67.220.220, port 443

2024-08-27 03:07:43 [8880] [DEBUG] < 13> Dns Protection IPv6 State Machine: rejected all candidate resolvers for port 443

2024-08-27 03:07:48 [8880] [DEBUG] < 12> Dns Protection IPv4 State Machine: checking reachability of primary OpenDNS resolver candidates using port 53 (candidates are 208.67.222.222, 208.67.220.220)

2024-08-27 03:07:48 [8880] [DEBUG] < 12> Dns Protection IPv4 State Machine: probing for OpenDNS resolvers at addresses 208.67.222.222, 208.67.220.220, port 53

2024-08-27 03:07:53 [8880] [DEBUG] < 12> Dns Protection IPv4 State Machine: rejected all candidate resolvers for port 53

للتحقق من مشاكل الاتصال وتأكيدها مرة أخرى، يمكنك تجميع التقاط الأسلاك على واجهة مخرج المادية للكمبيوتر (WiFi أو Ethernet)، واستخدام مرشح العرض للبحث فقط عن حركة المرور الموجهة إلى تحليلات OpenDNS:

ip.addr == 208.67.222.222 or ip.addr == 208.67.220.220

كما ترى في القصاصة من Wireshark، من الواضح أن العميل يواصل إرسال استعلامات DNS TXT الموجهة إلى 208.67.222.222 و 208.67.220.220 على UDP ميناء 443 و 53، ولكنه لا يتلقى أي إستجابة.

قد تكون هناك أسباب متعددة وراء هذا السلوك، وعلى الأرجح أن جهاز جدار الحماية المحيط يمنع حركة مرور DNS إلى خادم OpenDNS، أو يسمح فقط لحركة مرور البيانات إلى خوادم DNS معينة.

حالة حماية الويب هي خدمة السحابة غير متوفرة

عندما ترى حالة حماية الويب غير متوفرة للخدمة، فإن الوحدة النمطية المتجولة على الأرجح لا تحتوي على اتصال تدفق البيانات بخوادم بوابة الويب الآمنة.

إذا لم يكن لدى الكمبيوتر اتصال IP بخوادم SWG، فسترى السجل في ملف Umbrella.txt، والذي يعد جزءا من حزمة DART.

Date : 08/27/2024

Time : 06:41:22

Type : Warning

Source : csc_swgagent

Description : WARN | Thread 27cc | TCP handshake to SWG Proxy URL was not successful. Since fail open policy set, try connection in bypass mode [FailOpen : 1, CMode : 1 TMode : 0].

للتحقيق أكثر، قم بجمع التقاط الحزم لإثبات أن الكمبيوتر لا يتضمن اتصال بخادم SWG.

أصدرت الأمر في انتهائية أن يحصل SWG عنوان:

C:\Users\admin>nslookup swg-url-proxy-https-sse.sigproxy.qq.opendns.com

Server: ad.lab.local

Address: 192.168.0.65

Non-authoritative answer:

Name: k8s-sigproxy-sigproxy-c8f482b42a-ddf1929ae349b3e5.elb.eu-west-2.amazonaws.com

Address: 18.135.112.200

Aliases: swg-url-proxy-https-sse.sigproxy.qq.opendns.com

swg-proxy_eu-west-2_1_1n.sigproxy.aws.umbrella.com

للتحقق من مشاكل الاتصال وتأكيدها، يمكنك تجميع التقاط الأسلاك على واجهة مخرج المادية للكمبيوتر (WiFi أو Ethernet)، واستخدام مرشح العرض للبحث فقط عن حركة المرور الموجهة إلى خادم SWG (إستخدام عنوان IP الذي تم الحصول عليه في الخطوة السابقة)

ip.addr == 18.135.112.200

كما ترى في التعليمة البرمجية الصغيرة من Wireshark، من الواضح أن العميل يواصل إرسال حزم TCP SYN الموجهة إلى 18.135.112.200، ولكنه يتلقى TCP RST كاستجابة.

في سيناريو المعمل المحدد هذا، كان جدار حماية النطاق يمنع حركة مرور البيانات إلى عنوان IP ل SWG.

في سيناريو الواقع، يمكنك مشاهدة عمليات إعادة إرسال TCP SYN فقط، وليس TCP RST.

تلميح: إذا لم يتمكن العميل من الوصول إلى خوادم SWG، فإنه بشكل افتراضي في حالة فتح فشل عند خروج حركة مرور ويب من خلال الوصول المباشر إلى الإنترنت (WiFi أو إيثرنت). لا يتم تطبيق حماية الويب في وضع فتح الفشل.

الحل

من أجل التعرف بسرعة على أن الشبكة الأساسية تتسبب في حدوث مشاكل، يمكن للمستخدم الاتصال بأي شبكة مفتوحة أخرى (Hotstop، Home WiFi) لا تحتوي على أي جدار حماية محيط.

لإصلاح خطأ الاتصال الموضح، الرجاء التأكد من أن الكمبيوتر لديه اتصال غير مقيد للتحميل كما هو موضح في وثائق SSE.

مشاكل حالة حماية DNS:

- المنفذ 208.67.22.222 TCP/UDP 53

- المنفذ 208.67.220.220 TCP/UDP 53

بالنسبة لمشاكل حالة حماية الويب، تأكد من السماح بحركة مرور البيانات للدخول إلى عناوين IP على جدار الحماية المحيط - وثائق SSE

يعتمد نطاق معين من مدخل عنوان على موقعك.

معلومات ذات صلة

- دليل مستخدم Secure Access

- كيفية تجميع حزمة DART من Cisco Secure Client

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems