المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

إعدادات شهادة Azure SAML

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند عملية تجديد شهادة SAML للوصول الآمن.

المشكلة

يجب تحديث موفر الهوية (IDp) بشهادة لغة تمييز تأكيد أمان الوصول الآمن (SAML) الجديدة قبل تاريخ انتهاء الصلاحية (إطار يونيو الزمني السنوي الذي انتهت صلاحيته). تحديث هذه الشهادة ضروري لتجنب حالات فشل مصادقة المستخدم SAML وفقدان الوصول إلى الإنترنت لهؤلاء المستخدمين، ما لم يكن قد تم تكوين IDP الخاص بك لمراقبة عنوان URL لبيانات تعريف SAML للوصول الآمن المتوفر أدناه.

الحل

الخطوة 1: تحقق من التحقق من صحة توقيع طلب SAML IDP الخاص بك، إذا كان هذا الخيار معطلا، فلا حاجة إلى مزيد من الإجراءات. يمكنك تخطي باقي العملية ومتابعة إستخدام خدمات SAML بشكل طبيعي.

الخطوة 2: إذا كان SAML IDP يطلب التحقق من صحة التوقيع، قم بتنزيل الشهادة الجديدة من صفحة وثائق الوصول الآمن -> إشعارات الأمان -> استجابات وإشعارات الأمان -> (إعلام الوصول الآمن - انتهاء صلاحية شهادة مصادقة SAML).

الخطوة 3: تسجيل الدخول إلى SAML IDP الخاص بك واستبدال شهادة SAML الحالية.

إعدادات شهادة Azure SAML

هذا مثال لاستبدال شهادة AZURE SAML IDP..

الخطوة 1: تسجيل الدخول إلى بوابة Azure.

الخطوة 2: ابحث عن ملف تعريف SAML SSO وانقر على تحرير.

الخطوة 3: تحقق من صحة طلب توقيع الشهادة ضمن إعدادات (تسجيل الدخول الأحادي).

أ. تم تعطيل التحقق من الصحة (لا توجد إجراءات مطلوبة):

ب. تم تمكين التحقق (يلزم إستبدال الشهادة)

الخطوة 4: تحرير خيار شهادة التحقق.

الخطوة 5: تحميل شهادة SAML الجديدة التي يمكن العثور عليها في الإعلان المشار إليه في (صفحة وثائق الوصول الآمن).

معلومات ذات صلة

- وثائق الوصول الآمن

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems