المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

1. تحديد المستخدمين الذين يجب إزالتهم

2. قم بإزالة المستخدمين المطلوبين

3. إيقاف تشغيل التوفير

التحقق من الصحة

التحقق من السجلات الموجودة على مدخل Azure

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إزالة المستخدمين من لوحة معلومات الوصول الآمن المقدمة من Microsoft Azure.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- الوصول الآمن

- Microsoft Azure

- إمداد المستخدم باستخدام تطبيقات المؤسسة في Azure

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الوصول الآمن

- Microsoft Azure

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

1. تحديد المستخدمين الذين يجب إزالتهم

تحديد المستخدم الذي يجب إزالته من لوحة المعلومات.

- انتقل إلى واجهة مستخدم الوصول الآمن

- Connect > Users and Groups

- على سبيل المثال، سوف ترى كيفية الإزالة user2

2. قم بإزالة المستخدمين المطلوبين

الانتقال إلى مدخل Azure

- Enterprise Applications

- تحديد الإمداد Enterprise Application

- Users and Groups، ثم أختر المستخدمين الذين تريد حذفهم

- انقر Remove

3. إيقاف تشغيل التوفير

بعد إزالة المستخدمين المطلوبين، انتقل إلى Provisioning.

- انقر فوق Stop Provisioning

- بعد ذلك، انقر فوق Start Provisioning

الآن Verify تمت إزالة المستخدمين المطلوبين من لوحة معلومات الوصول الآمن.

التحقق من الصحة

كما ترىuser2، تمت إزالتها من لوحة معلومات الوصول الآمن كما ترغب.

التحقق من السجلات الموجودة على مدخل Azure

انتقل إلى مدخل Azure.

- Enterprise Applications

- تحديد الإمداد Enterprise Application

- Users and Groups

- انقر فوق View Provisioning logs

- ويشير السجل إلى Action DisableStatusكما Success، والذي يؤكد إزالة المستخدم من الإمداد على النظام الهدف للوصول الآمن

معلومات ذات صلة

- دليل مستخدم الوصول الآمن

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco

- توفير المستخدمين والمجموعات من Azure