المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند ما يجب إستخدامه لمراقبة تجاوز الفشل على شبكة VPN من موقع إلى موقع للوصول الآمن.

المشكلة

ويمكن أن يؤدي عدم وجود رصد فعال إلى حدوث اضطرابات تشغيلية كبيرة. ويمكن أن تؤدي الفجوة في مراقبة الشبكة إلى إعاقة قابلية التشغيل البيني للمؤسسات، ويمكن أن تؤدي إلى فقدان صورة المنظمة أو إلى خسارة مالية يمكن أن تؤثر على إستمرارية أعمال المنظمة.

كما يؤدي غياب آليات تجاوز الفشل إلى هذه المشكلات دون إستجابة مؤتمتة لحركة مرور البيانات المعاد توجيهها عند فشل نفق VPN، إما بسبب فشل الموفر أو بسبب أسباب أخرى تتعلق بحركة مرور الإنترنت.

الحل

لمعالجة هذه المشكلة، يمكنك مراقبة IP أو مجال يمكن أن يساعدك في تحديد فشل على الشبكة عند إنشاء شبكة خاصة ظاهرية (VPN) لتأمين الوصول إلى معرفة وقت حدوث مشاكل في الاتصال من أحد الأنفاق.

يمكنك إستخدام هذا المجال أو IP لمراقبة الاتصال للوصول الآمن:

- service.sig.umbrella.com منفذ 80

- 146.112.255.40 منفذ 80

لمزيد من المعلومات، الرجاء التحقق من حالة نفق شبكة المراقبة

ملاحظة: يستجيب هذا المجال و IP فقط إلى الأجهزة الموجودة وراء الوصول الآمن. ICMP غير مدعوم.

معلومات ذات صلة

- دليل مستخدم الوصول الآمن

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco

- مراقبة حالة نفق الشبكة