?????? ????? ???? ISE ???????? ??? ????? ???????
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-28T05:00:00+00:00
Description: ??? ????? ????? ???? ISE ?????? ??? ????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???????. ????? Cisco ISE: ??????? 3.

المحتويات

مسألة

يجب توثيق تكوين عقدة ISE موجودة قبل إلغاء التسجيل وإعادة البناء وإعادة التسجيل.

البيئة

- إصدار Cisco ISE: الإصدار 3.1 والإصدارات الأحدث

- نوع النشر: مُوزعة

- عقدة إدارة السياسة (PAN)

- عقدة المراقبة (MNT)

- عقدة خدمة السياسة (PSN)

- جهاز الوصول إلى الشبكة (NAD)، على سبيل المثال، محول أو وحدة تحكم لاسلكية

قرار

إذا كنت تنوي إعادة إنشاء و/أو إعادة تسجيل العقدة الهدف التي تم إلغاء تسجيلها لاحقا، فيجب عليك توثيق تكوين العقدة الهدف قبل إلغاء تسجيلها.

إجراء عملية نسخ إحتياطي للتكوين الكامل لعملية النشر

- تصدير النسخ الاحتياطي لبيانات التكوين والعمليات من ISE

توثيق إعدادات نشر ISE للعقدة الهدف

1.- سجل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الأساسية.

2.- انتقل إلى الإدارة > النظام > النشر.

3.- تحقق من العقدة الهدف ليتم إلغاء تسجيلها وحدد تحرير.

4.- كتابة ملاحظات أو أخذ لقطات شاشة للتكوين بالكامل في كل من تبويبي الإعدادات العامة وتكوين ملف التعريف.

توثيق شهادات نظام العقد الهدف

1.- انتقل إلى الإدارة > الشهادات > شهادات النظام.

2.- توسيع إدخال العقدة الهدف.

3.- كتابة ملاحظات أو التقاط لقطات شاشة لتكوين الشهادة بالكامل للعقدة الهدف.

4.- حدد كل شهادة تستخدمها مكونات ISE للعقدة الهدف واحدة في كل مرة، وقم بتصدير الشهادات والمفاتيح الخاصة.

5.- دون كلمات المرور التي تقوم بإنشائها عند تصدير كل شهادة.

ملاحظة: لا يمكنك إعادة إستيراد شهادة ومفتاح بدون كلمة المرور.

توثيق العقدة الهدف التي تقوم بتشغيل تكوين النظام

1.- إستخدام طبقة الأمان (SSH) لتسجيل الدخول إلى العقدة الهدف.

2.- قم بتشغيل هذا الأمر لعرض التكوين الجاري تشغيله وحفظ الإخراج في ملف نصي.

show running-config

توثيق بيانات اعتماد الربط والوصل

بعد إعادة إنشاء عقدة ISE، يجب إعادة الانضمام إلى العقدة الجديدة في Active Directory (AD) إذا كانت قد تم الانضمام إليها من قبل AD. يجب التأكد من وجود بيانات اعتماد AD Global Administrator جاهزة للانضمام إلى عقدة ISE الجديدة إلى المجال.

السبب

تحدث سيناريوهات إعادة بناء عقدة ISE عادة بسبب فشل الأجهزة أو تلف النظام أو الترحيل إلى أجهزة جديدة أو متطلبات إسترداد البيانات بعد الكوارث التي تتطلب الاستعادة من النسخ الاحتياطي أو إعادة البناء بطريقة نظيفة.

المحتوى ذي الصلة

- تصدير النسخ الاحتياطي لبيانات التكوين والعمليات من ISE