المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

التحقق من الصحة

المرجع

المقدمة

يصف هذا المستند تكوين ميزة اكتشاف حالات انتهاء صلاحية RADIUS والعمل عليها والوقت النهائي على محولات Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

- معرفة بروتوكول RADIUS

- معرفة تكوين خادم RADIUS في Cisco IOS® XE

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco C9300-48UXM مع برنامج صيغة 17.15.04

- Cisco Identity Services Engine مع برنامج الإصدار 3.2

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تتيح لك ميزة "الكشف عن خادم AAA ميت" إمكانية تحديد المعايير المستخدمة لتحديد متى يعتبر خادم RADIUS غير متاح. يمكنك تكوين الحد الأدنى للفاصل الزمني، بالثواني، الذي يجب انقضاؤه منذ آخر مرة تلقى فيها الجهاز حزمة صالحة من خادم RADIUS قبل وضع علامة عليه كمعطل. إذا لم يتم إستلام حزم صالحة منذ آخر تمهيد للجهاز وحدث مهلة، يعتبر الشرط المستند إلى الوقت مكتفا.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تكوين عدد حالات انتهاء المهلة المتتالية التي يجب أن تحدث قبل إعلان وفاة خادم RADIUS. إذا كان الخادم يعالج كلا من المصادقة والمحاسبة، فسيتم تضمين مهلات كلا النوعين من حركة المرور في هذا العدد. يتم التعامل مع الحزم التي تم تكوينها بشكل غير صحيح أو التي تم إنشاؤها بشكل غير صحيح على أنها حالات انتهاء المهلة. يتم حساب عمليات إعادة الإرسال فقط باتجاه عتبة المهلة.

بمجرد تمييز خادم RADIUS على أنه معطل، فإن قيمة Deadtime التي تم تكوينها تضمن بقاء الخادم في حالة التعطل للمدة المحددة (بالدقائق) قبل وضع علامة عليه على أنه نشط. أثناء هذه الفترة، لا يرسل المحول أي طلبات RADIUS أخرى إلى الخادم الميت.

إذا تم تكوين كل من الوقت والمحاولة في معيار DEAD، فيجب استيفاء كلا الشرطين قبل وضع علامة "معطل" على الخادم.

التكوين

لتكوين DateTime وDEAD-criteria في محول Cisco CAT 9K.

Switch#config terminal

Switch(config)#radius-server deadtime 2

Switch(config)#radius-server dead-criteria time 3 tries 3

مع تعريف تكوين Deadtime في الخطوات السابقة، يقوم المحول بوضع علامة "معطل" على الخادم في الوقت المحدد وهو 2 دقيقة في المثال السابق. عند انتهاء صلاحية وقت الصلاحية، يقوم المحول بوضع علامة على الخادم كخادم نشط مرة أخرى ويبدأ في إرسال حركة مرور RADIUS إلى الخادم.

إذا لم يتم تحديد وقت انتهاء صلاحية RADIUS، فإنه يتم تعيينه افتراضيا بقيمة 0، والتي تعيد الخادم إلى حالة UP على الفور. وبسبب هذا السلوك، يمكن أن ترفرف حالة خادم RADIUS، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل مصادقة إضافية. لإعادة حالة الخادم إلى حالة UP قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة، قم بتكوين تحقيق RADIUS. يقوم هذا بشكل دوري باختبار خادم RADIUS لمعرفة ما إذا كان يستجيب لطلبات RADIUS. عند إستلام إستجابة لمجس، يقوم المحول بوضع علامة على خادم RADIUS على أنه حي.

Switch(config)#radius server RAD1

Switch(config-radius-server)#address ipv4 10.127.197.164 auth-port 1812 acct-port 1813

Switch(config-radius-server)#automate-tester username test-user ignore-acct-port probe-on

Switch(config-radius-server)#key Iselab@123

Switch(config)#radius server RAD2

Switch(config-radius-server)#address ipv4 10.127.197.165 auth-port 1812 acct-port 1813

Switch(config-radius-server)#automate-tester username test-user ignore-acct-port probe-on

Switch(config-radius-server)#key Iselab@123

كما ذكر سابقا، يعد مستخدم الاختبار اسم مستخدم معرف الاختبار. تشير الكلمة الأساسية ignore-acct-port إلى أن المحول يجب ألا يتحقق من رقم منفذ المحاسبة الذي سيتم إستخدام الخادم. تشير الكلمة الأساسية التحقق - التشغيل إلى أن المحول يجب أن يرسل إختبارات فقط عندما يتم وضع علامة على الخادم كخادم ميت.

في حالة حساب مستخدم تحقيق فعلي على قاعدة بيانات ISE الداخلية أو الخارجية، يلزم وجود كلمة مرور. في المثال التالي، مستخدم الاختبار هو اسم المستخدم وكلمة مرور الاختبار هي كلمة المرور المخزنة في مخزن الهوية الذي يشير خادم RADIUS إلى المصادقة. بالإضافة إلى ذلك، تشير رسالة "رفض المستخدم" إلى أن خادم RADIUS نشط (ما لم تحدث مهلة).

التحقق من الصحة

تم تكوين خادمي RADIUS RAD1 و RAD2 في مجموعة RADGRP. لا تعمل خدمة RADIUS على RAD1 ولكن، تعمل على RAD2.

radius server RAD1

address ipv4 10.127.197.164 auth-port 1812 acct-port 1813

key Iselab@123

radius server RAD2

address ipv4 10.127.197.165 auth-port 1812 acct-port 1813

key Iselab@123

aaa group server radius RADGRP

server name RAD1

server name RAD2

لعرض السجلات التفصيلية، تم تمكين تصحيح أخطاء RADIUS وAAA-trans على المحول.

Switch#set platform software trace smd switch active R0 radius debug

Switch#set platform software trace smd switch active R0 aaa-trans debug

بمجرد أن يبدأ المحول جلسة عمل MAB، فإنه يرسل أول طلب وصول RADIUS إلى الخادم الأساسي في 10.127.197.164. وبما أن هذا الخادم ليس لديه خدمة RADIUS نشطة، فإنه لا يستجيب.

- من لحظة الطلب الأول، تبدأ كل من الوقت وتحاول العدادات ل معايير DEAD.

- بعد ثلاث ثوان من المحاولة الأولية في 18:19:17، تم استيفاء معيار الوقت وزيادة عداد المحاولات إلى 1.

2026/04/06 18:19:17.503353862 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS: Send Access-Request to 10.127.197.164:1812 id 1812/49, len 3132026/04/06 18:19:17.503363389 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  authenticator c0 1f c0 30 8d 3d bc f9 - d2 67 e5 fe 09 3f 74 af

2026/04/06 18:19:17.503370267 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  User-Name           [1]     14  "b496912267d1"

2026/04/06 18:19:17.503374078 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  User-Password       [2]     18  *

2026/04/06 18:19:17.503383207 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Service-Type        [6]      6  Call Check                [10]

2026/04/06 18:19:17.503386667 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    31

2026/04/06 18:19:17.503391259 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     25  "service-type=Call Check"

2026/04/06 18:19:17.503396265 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Framed-MTU          [12]     6  1464

2026/04/06 18:19:17.503399148 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Message-Authenticator[80]    18  ...

2026/04/06 18:19:17.503425477 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  EAP-Key-Name        [102]    2  *

2026/04/06 18:19:17.503431520 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    49

2026/04/06 18:19:17.503435444 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     43  "audit-session-id=C4436B0A0000003B62BAA3AE"

2026/04/06 18:19:17.503438273 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    18

2026/04/06 18:19:17.503442022 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     12  "method=mab"

2026/04/06 18:19:17.503444833 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    31

2026/04/06 18:19:17.503448442 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     25  "client-iif-id=506217142"

2026/04/06 18:19:17.503451224 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    18

2026/04/06 18:19:17.503454678 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     12  "vlan-id=97"

2026/04/06 18:19:17.503466727 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-IP-Address      [4]      6  10.107.67.196

2026/04/06 18:19:17.503470183 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-Port-Id         [87]    26  "TenGigabitEthernet1/0/46"

2026/04/06 18:19:17.503475118 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-Port-Type       [61]     6  Ethernet                  [15]

2026/04/06 18:19:17.503479167 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-Port            [5]      6  50146

2026/04/06 18:19:17.503482732 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Calling-Station-Id  [31]    19  "B4-96-91-22-67-D1"

2026/04/06 18:19:17.503486454 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Called-Station-Id   [30]    19  "90-77-EE-EC-78-AE"

2026/04/06 18:19:17.503543835 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS: Started 5 sec timeout

بعد انتظار مؤقت إعادة الإرسال الافتراضي لمدة 5 ثوان، يرسل المحول طلب الوصول في 18:19:22 ولكنه لا يستقبل أية إستجابة، وهذه زيادة في عداد المحاولات إلى 2.

2026/04/06 18:19:22.503540209 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS: Retransmit to (10.127.197.164:1812,1813) for id 1812/49

2026/04/06 18:19:22.503550512 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS(00000000): Route radius Pkt on vrf:1 for:Access-Request to 10.127.197.164:1812

2026/04/06 18:19:22.503586730 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  authenticator c0 1f c0 30 8d 3d bc f9 - d2 67 e5 fe 09 3f 74 af

2026/04/06 18:19:22.503593713 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  User-Name           [1]     14  "b496912267d1"

2026/04/06 18:19:22.503597724 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  User-Password       [2]     18  *

2026/04/06 18:19:22.503606908 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Service-Type        [6]      6  Call Check                [10]

2026/04/06 18:19:22.503610291 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    31

2026/04/06 18:19:22.503614797 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     25  "service-type=Call Check"

2026/04/06 18:19:22.503620000 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Framed-MTU          [12]     6  1464

2026/04/06 18:19:22.503636893 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Message-Authenticator[80]    18  ...

2026/04/06 18:19:22.503663803 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  EAP-Key-Name        [102]    2  *

2026/04/06 18:19:22.503669779 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    49

2026/04/06 18:19:22.503673708 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     43  "audit-session-id=C4436B0A0000003B62BAA3AE"

2026/04/06 18:19:22.503676661 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    18

2026/04/06 18:19:22.503680361 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     12  "method=mab"

2026/04/06 18:19:22.503683177 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    31

2026/04/06 18:19:22.503686781 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     25  "client-iif-id=506217142"

2026/04/06 18:19:22.503689608 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    18

2026/04/06 18:19:22.503693037 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     12  "vlan-id=97"

2026/04/06 18:19:22.503698541 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-IP-Address      [4]      6  10.107.67.196

2026/04/06 18:19:22.503701959 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-Port-Id         [87]    26  "TenGigabitEthernet1/0/46"

2026/04/06 18:19:22.503706717 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-Port-Type       [61]     6  Ethernet                  [15]

2026/04/06 18:19:22.503710913 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-Port            [5]      6  50146

2026/04/06 18:19:22.503714471 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Calling-Station-Id  [31]    19  "B4-96-91-22-67-D1"

2026/04/06 18:19:22.503718191 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Called-Station-Id   [30]    19  "90-77-EE-EC-78-AE"

2026/04/06 18:19:22.503791197 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS: Started 5 sec timeout

بعد انتظار 5 ثوان أخرى، يرسل المحول طلب وصول ثالث في 18:19:27، مرة أخرى دون إستجابة، فارفع عداد المحاولات إلى 3.

2026/04/06 18:19:27.504409044 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS: Retransmit to (10.127.197.164:1812,1813) for id 1812/49

2026/04/06 18:19:27.504419704 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS(00000000): Route radius Pkt on vrf:1 for:Access-Request to 10.127.197.164:1812

2026/04/06 18:19:27.504458569 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  authenticator c0 1f c0 30 8d 3d bc f9 - d2 67 e5 fe 09 3f 74 af

2026/04/06 18:19:27.504465641 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  User-Name           [1]     14  "b496912267d1"

2026/04/06 18:19:27.504469296 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  User-Password       [2]     18  *

2026/04/06 18:19:27.504478672 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Service-Type        [6]      6  Call Check                [10]

2026/04/06 18:19:27.504482096 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    31

2026/04/06 18:19:27.504486708 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     25  "service-type=Call Check"

2026/04/06 18:19:27.504491837 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Framed-MTU          [12]     6  1464

2026/04/06 18:19:27.504494772 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Message-Authenticator[80]    18  ...

2026/04/06 18:19:27.504521457 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  EAP-Key-Name        [102]    2  *

2026/04/06 18:19:27.504527464 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    49

2026/04/06 18:19:27.504531333 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     43  "audit-session-id=C4436B0A0000003B62BAA3AE"

2026/04/06 18:19:27.504534211 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    18

2026/04/06 18:19:27.504538053 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     12  "method=mab"

2026/04/06 18:19:27.504540913 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    31

2026/04/06 18:19:27.504544569 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     25  "client-iif-id=506217142"

2026/04/06 18:19:27.504547453 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    18

2026/04/06 18:19:27.504556776 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     12  "vlan-id=97"

2026/04/06 18:19:27.504562674 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-IP-Address      [4]      6  10.107.67.196

2026/04/06 18:19:27.504566176 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-Port-Id         [87]    26  "TenGigabitEthernet1/0/46"

2026/04/06 18:19:27.504571069 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-Port-Type       [61]     6  Ethernet                  [15]

2026/04/06 18:19:27.504575163 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-Port            [5]      6  50146

2026/04/06 18:19:27.504578703 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Calling-Station-Id  [31]    19  "B4-96-91-22-67-D1"

2026/04/06 18:19:27.504582370 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Called-Station-Id   [30]    19  "90-77-EE-EC-78-AE"

2026/04/06 18:19:27.504650322 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS: Started 5 sec timeout

عند هذه النقطة، تم استيفاء معايير الوقت والتجريب على حد سواء، لذلك يقوم المحول بوضع علامة "معطل" على الخادم الأول لمدة 120 ثانية تم تكوينها وفشل في الخادم التالي.

2026/04/06 18:19:32.503887087 {smd_R0-0}{1}: [aaa-trans] [27946]: (info): AAA/SG/TRANSAC: Server (10.127.197.164:1812,1813) marked dead - Initializing deadtime timer for 120 secs.

2026/04/06 18:19:32.504202918 {smd_R0-0}{1}: [errmsg] [27946]: (info): %RADIUS_AUDIT_MESSAGE-6-RADIUS_DEAD: R0/0: sessmgrd: RADIUS server 10.127.197.164:1812,1813 is not responding.

2026/04/06 18:19:32.504301242 {smd_R0-0}{1}: [errmsg] [27946]: (info): %AAA_AUDIT_MESSAGE-6-METHOD_LIST_STATE: R0/0: sessmgrd: mlist default of 8021X service is marked for notifying  state and its current state is : ALIVE

2026/04/06 18:19:32.504323189 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS: Fail-over to (10.127.197.165:1812,1813) for id 1812/49

2026/04/06 18:19:32.504378935 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS(00000000): Route radius Pkt on vrf:1 for:Access-Request to 10.127.197.165:1812

2026/04/06 18:19:32.504403273 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  authenticator c0 1f c0 30 8d 3d bc f9 - d2 67 e5 fe 09 3f 74 af

2026/04/06 18:19:32.504410062 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  User-Name           [1]     14  "b496912267d1"

2026/04/06 18:19:32.504413896 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  User-Password       [2]     18  *

2026/04/06 18:19:32.504422951 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Service-Type        [6]      6  Call Check                [10]

2026/04/06 18:19:32.504426323 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    31

2026/04/06 18:19:32.504430907 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     25  "service-type=Call Check"

2026/04/06 18:19:32.504435998 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Framed-MTU          [12]     6  1464

2026/04/06 18:19:32.504438858 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Message-Authenticator[80]    18  ...

2026/04/06 18:19:32.504465819 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  EAP-Key-Name        [102]    2  *

2026/04/06 18:19:32.504471839 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    49

2026/04/06 18:19:32.504475779 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     43  "audit-session-id=C4436B0A0000003B62BAA3AE"

2026/04/06 18:19:32.504478746 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    18

2026/04/06 18:19:32.504482466 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     12  "method=mab"

2026/04/06 18:19:32.504485282 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    31

2026/04/06 18:19:32.504489653 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     25  "client-iif-id=506217142"

2026/04/06 18:19:32.504493997 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]    18

2026/04/06 18:19:32.504499349 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:   Cisco AVpair       [1]     12  "vlan-id=97"

2026/04/06 18:19:32.504509376 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-IP-Address      [4]      6  10.107.67.196

2026/04/06 18:19:32.504522118 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-Port-Id         [87]    26  "TenGigabitEthernet1/0/46"

2026/04/06 18:19:32.504527127 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-Port-Type       [61]     6  Ethernet                  [15]

2026/04/06 18:19:32.504531412 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  NAS-Port            [5]      6  50146

2026/04/06 18:19:32.504534916 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Calling-Station-Id  [31]    19  "B4-96-91-22-67-D1"

2026/04/06 18:19:32.504538572 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS:  Called-Station-Id   [30]    19  "90-77-EE-EC-78-AE"

2026/04/06 18:19:32.504597929 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS: Started 5 sec timeout

2026/04/06 18:19:32.803141632 {smd_R0-0}{1}: [radius] [27946]: (info): RADIUS: Received from id 1812/49 10.127.197.165:0, Access-Accept, len 142

تلميح: يمكن إعادة تكوين مؤقت إعادة الإرسال الافتراضي الذي تبلغ مدته 5 ثوان باستخدام إعادة إرسال خادم RADIUS من أجل تجاوز الأعطال بشكل أسرع.

المرجع

- تكوين اكتشاف AAA Dead-Server