المحتويات

لم يتم تعريف عنوان IP للواجهة المحددة في إعدادات المدخل

ICSeverity

التأثير

الوصف

SyslogMessage

نموذج رسالة Syslog

عائلة المنتجات

ريغيكس

التوصية

الأوامر

لم يتم تعريف عنوان IP للواجهة المحددة في إعدادات المدخل

ICSeverity

4 - تحذير

التأثير

لا تحتوي الواجهة المستخدمة في إعداد المدخل على عنوان IP، سيؤدي ذلك إلى منع المستخدم من الدخول إلى البوابة.

الوصف

تشير هذه الرسالة إلى عدم تعريف عنوان IP للواجهة المحددة في إعدادات المدخل في عقدة ISE.

SyslogMessage

15056

نموذج رسالة Syslog

2021 Oct 21 01:01:01 Cisco-Test-ISE-01 CISE_Identity_Stores_Diagnostics 0000000439

1 0 2021-10-21 09:56:30.791 -05:00 0848373896 15056 ERROR Policy:

IP Address for interface selected in portal settings is undefined,

ConfigVersionId=9, Device IP Address=10.10.10.2, UserName=hegde, Protocol=Tacacs,

RequestReceivedTime=1314732689, PolicyType=ServiceSelectionPolicy,

عائلة المنتجات

محرك خدمات الهوية من Cisco

ريغيكس

غير متوفر

التوصية

تحليل الاقتراح:

1. التحقق من صحة الواجهة المستخدمة في المدخل التي تحتوي على عنوان IP. قم بتسجيل الدخول إلى CLI، وقم بإظهار تشغيل عنوان IP والتحقق منه للواجهة المستخدمة في المدخل.

2. يحتوي ISE على منافذ متعددة - ضيف ووضعية و BYOD. بالنسبة لبوابة Guest، انتقل إلى مراكز العمل > Guest > Portal والمكونات > التحقق من صحة الواجهة المحددة في كل مدخل.

3. بالنسبة للمدخل Posture (وضعية)، انتقل إلى مراكز العمل > Posture (وضعية) > Client Provisioning (إمداد العملاء) > Verify Interface (التحقق من صحة الواجهة) المحددة في كل مدخل.

الأوامر

غير متوفر