المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

قابلية التشغيل البيني

الترخيص

معلومات أساسية

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوين

تكوين FDM

تكوين ISE

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلات الشائعة

القيود

أسئلة وأجوبة

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء دمج Cisco Firepower Device Manager (FDM) مع Identity Services Engine (ISE) لمصادقة مستخدمي المسؤول مع بروتوكول RADIUS للوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) وواجهة سطر الأوامر (CLI).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مدير جهاز Firepower (FDM)

- محرك خدمات الهوية (ISE)

- بروتوكول RADIUS

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- جهاز الدفاع عن تهديد Firepower (FTD)، جميع الأنظمة الأساسية إصدار 6.3.0+ من مدير أجهزة FirePOWER (FDM)

- ISE الإصدار 3.0

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

قابلية التشغيل البيني

- خادم RADIUS المزود بمستخدمين تم تكوينهم بأدوار مستخدمين

- يجب تكوين أدوار المستخدمين على خادم RADIUS باستخدام زوج أجهزة Cisco-AV

- Cisco-av-pair = fdm.userRole.authority.admin

- يمكن إستخدام ISE كخادم RADIUS

الترخيص

لا يتطلب ترخيص محدد، الترخيص الأساسي كاف

معلومات أساسية

تتيح هذه الميزة للعملاء تكوين المصادقة الخارجية باستخدام RADIUS وأدوار المستخدمين المتعددة لهؤلاء المستخدمين.

دعم RADIUS للوصول إلى الإدارة من خلال 3 أدوار محددة بواسطة النظام للمستخدمين:

- Read_Only

- READ_WRITE (لا يمكن تنفيذ الإجراءات الهامة للنظام مثل الترقية والاستعادة وما إلى ذلك)

- المسؤول

هناك القدرة على إختبار تكوين خادم RADIUS ومراقبة جلسات عمل المستخدم النشطة وحذف جلسة عمل المستخدم.

تم تنفيذ الميزة في الإصدار 6.3.0 من FDM. قبل إصدار 6.3.0، كان لدى FDM دعم لمستخدم واحد (مسؤول) فقط.

وبشكل افتراضي، يقوم مدير أجهزة FirePOWER من Cisco بمصادقة المستخدمين وتخيولهم محليا، للحصول على طريقة مصادقة وتفويض مركزية يمكنك إستخدام محرك خدمة الهوية من Cisco من خلال بروتوكول RADIUS.

الرسم التخطيطي للشبكة

توفر الصورة التالية مثالا لطبولوجيا الشبكة

العملية:

1. يقدم مستخدم المسؤول بيانات الاعتماد الخاصة به.

2. تم تشغيل عملية المصادقة ويقوم ISE بالتحقق من صحة بيانات الاعتماد محليا أو من خلال Active Directory.

3. وبمجرد نجاح المصادقة، يرسل ISE حزمة السماح لمعلومات المصادقة والتفويض إلى FDM.

4. يتم تنفيذ الحساب على ISE ويحدث سجل نشط للمصادقة الناجحة.

التكوين

تكوين FDM

الخطوة 1. سجل الدخول في FDM وانتقل إلى جهاز > إعدادات النظام > علامة تبويب الوصول إلى الإدارة

الخطوة 2. إنشاء مجموعة خوادم RADIUS جديدة

الخطوة 3. إنشاء خادم RADIUS جديد

الخطوة 4. إضافة خادم RADIUS إلى مجموعة خوادم RADIUS

الخطوة 5. تحديد المجموعة التي تم إنشاؤها كمجموعة خوادم للإدارة

الخطوة 6. حفظ التكوين

تكوين ISE

الخطوة 1. انتقل إلى أيقونة ثلاثة أسطرموجود في الزاوية العلوية اليسرى وحدد إدارة > موارد الشبكة > أجهزة الشبكة

الخطوة 2. حدد الزر +إضافة وحدد اسم جهاز الوصول إلى الشبكة وكلمة المرور، ثم حدد خانة إختيار RADIUS وحدد سرا مشتركا. تحديد عند الإرسال

الخطوة 3. انتقل إلى أيقونة ثلاثة أسطرموجود في الزاوية العلوية اليسرى وحدد على إدارة > إدارة الهوية > المجموعات

الخطوة 4. حدد على مجموعات هوية المستخدم وحدد على +إضافة زر. قم بتحديد اسم وحدد عند الإرسال

ملاحظة: في هذا المثال، تم إنشاء مجموعات هوية FDM_Admin و FDM_ReadOnly، يمكنك تكرار الخطوة 4 لكل نوع من أنواع مستخدمي المسؤول المستخدمين على FDM.

الخطوة 5. انتقل إلى أيقونة ثلاثة أسطر موجودة في الزاوية العلوية اليسرى وحدد إدارة > إدارة الهوية > الهويات. حدد على +إضافة وقم بتعريف اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم حدد المجموعة التي ينتمي إليها المستخدم. في هذا المثال، تم إنشاء مستخدمي FDM_admin و fdm_readonly وتخصيصهم لمجموعة FDM_Admin و FDM_ReadOnly على التوالي.

الخطوة 6. حدد أيقونة الأسطر الثلاثة الموجودة في الركن الأعلى الأيسر وتصفح إلى السياسة > عناصر السياسة > النتائج > التخويل > ملفات تخصيص التخويل، حدد على +إضافة، قم بتعريف اسم لملف تخصيص التخويل. حدد نوع خدمة Radius وحدد Administrative، ثم حدد زوج Cisco-AV ولصق الدور الذي يحصل عليه المستخدم المسؤول، في هذه الحالة، يتلقى المستخدم امتياز مسؤول كامل (fdm.serrole.authoority.admin). تحديد عند الإرسال. كرر هذه الخطوة لكل دور، تم تكوين مستخدم للقراءة فقط كمثال آخر في هذا المستند.

ملاحظة: تأكد من أن ترتيب قسم سمات المتقدم هو مثل مثال الصور لتجنب نتيجة غير متوقعة عند تسجيل الدخول باستخدام GUI و CLI.

الخطوة 8. حدد أيقونة الأسطر الثلاثة وانتقل إلى السياسة > مجموعات السياسات. تحديد على الزر الموجود أسفل عنوان مجموعات النهج، قم بتعريف اسم وحدد على الزر + في المنتصف لإضافة شرط جديد.

الخطوة 9. تحت إطار الشرط، حدد إضافة سمة ثم حدد على رمز جهاز الشبكة متبوعا بعنوان IP لجهاز الوصول إلى الشبكة.  حدد قيمة السمة وأضف عنوان IP ل FDM. أضف شرطا جديدا وحدد على الوصول إلى الشبكة متبوعا بخيار البروتوكول، وحدد على RADIUS وحدد عند الاستخدام بمجرد الانتهاء.

الخطوة 10. تحت قسم السماح بالبروتوكولات، حدد المسؤول الافتراضي للجهاز. التحديد عند الحفظ

الخطوة 11. تحديد على السهم الأيمن رمز "مجموعة النهج" لتعريف سياسات المصادقة والتفويض

الخطوة 12. تحديد على موجود أسفل عنوان نهج المصادقة، قم بتحديد اسم وحدد على + في المنتصف لإضافة شرط جديد. تحت إطار الشرط، حدد إضافة سمة ثم حدد على رمز جهاز الشبكة يتبعه عنوان IP لجهاز الوصول إلى الشبكة.  حدد على قيمة السمة وأضف عنوان IP ل FDM. تحديد عند الاستخدام بمجرد الانتهاء

الخطوة 13. حدد المستخدمين الداخليين كمخزن هوية وحدد على حفظ

ملاحظة: يمكن تغيير مخزن الهوية إلى مخزن AD في حالة انضمام ISE إلى Active Directory.

الخطوة 14. تحديد على يوجد أسفل عنوان نهج التخويل، قم بتحديد اسم وحدد في + في المنتصف لإضافة شرط جديد. تحت نافذة الشرط، حدد إضافة سمة ثم حدد على أيقونة مجموعة الهوية متبوعة بمستخدم داخلي:مجموعة هوية. حدد مجموعة FDM_Admin، وحدد AND with NEW لإضافة شرط جديد، ثم حدد على أيقونة المنفذ يتبعها رمز RADIUS NAS-Port-type:Virtual وحدد عند الاستخدام.

الخطوة 15. تحت التوصيفات، حدد التوصيف الذي تم إنشاؤه في الخطوة 6 ثم حدد عند الحفظ

كرر الخطوة 14 و 15 لمجموعة FDM_ReadOnly

الخطوة 16 (اختيارية).  انتقل إلى أيقونة ثلاثة أسطر موجودة في الركن العلوي الأيسر وحدد على إدارة > نظام > صيانة > مستودع وحدد على +إضافة لإضافة مستودع يستخدم لتخزين ملف تفريغ TCP لأغراض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الخطوة 17 (اختيارية). قم بتعريف اسم المستودع والبروتوكول واسم الخادم والمسار وبيانات الاعتماد. حدد عند الإرسال بمجرد الانتهاء.

التحقق من الصحة

الخطوة 1. انتقل إلى الكائنات > علامة التبويب مصادر الهوية وتحقق من تكوين خادم RADIUS وخادم المجموعة

الخطوة 2. انتقل إلى الجهاز > إعدادات النظام > علامة التبويب الوصول إلى الإدارة وحدد زر الاختبار

الخطوة 3. قم بإدراج بيانات اعتماد المستخدم وحدد زر الاختبار

الخطوة 4. افتح مستعرض نافذة جديد واكتب https.//fdm_ip_address، واستخدم اسم مستخدم fdm_admin وكلمة المرور التي تم إنشاؤها في الخطوة 5 ضمن قسم تكوين ISE.

يمكن التحقق من محاولة تسجيل الدخول الناجحة على سجلات ISE RADIUS المباشرة

يمكن أيضا مراجعة مستخدم المسؤول على FDM في الركن العلوي الأيمن

Cisco Firepower Device Manager CLI (مستخدم مسؤول)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم المعلومات التي يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

التحقق من الاتصال باستخدام أداة تفريغ TCP على ISE

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى ISE وحدد أيقونة الخطوط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى وانتقل إلى العمليات > أستكشاف الأخطاء وإصلاحها > أدوات التشخيص.

الخطوة 2. تحت أدوات عامة، حدد على مكبات TCP ثم حدد على Add+. حدد اسم المضيف واسم ملف واجهة الشبكة والمستودع وعامل تصفية إختياريا لتجميع تدفق إتصالات عنوان IP فقط FDM. تحديد عند الحفظ والتشغيل

الخطوة 3. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم FDM واكتب بيانات اعتماد المسؤول.

الخطوة 4. على ISE، حدد على زر إيقاف وتأكد من أن ملف PCAP قد تم إرساله إلى المستودع المحدد.

الخطوة 5. افتح ملف PCAP للتحقق من الاتصال الناجح بين FDM و ISE.

إذا لم تظهر أي مدخلات على ملف PCAP، تحقق من الخيارات التالية:

1. تمت إضافة عنوان ISE IP الأيمن على تكوين FDM

2. في حالة وجود جدار حماية في منفذ التحقق الأوسط، يتم السماح بمنفذ 1812-1813.

3. التحقق من الاتصال بين ISE و FDM

التحقق من الاتصال باستخدام الملف الذي تم إنشاؤه بواسطة FDM.

في ملف أستكشاف الأخطاء وإصلاحها الذي تم إنشاؤه من صفحة جهاز FDM، ابحث عن الكلمات الأساسية:

- FDMpasswordLoginHelper

- NGFWDefaultUserMgmt

- AAAIdentitySourceStatusManager

- RadiusIdentitySourceManager

يمكن العثور على جميع السجلات المتعلقة بهذه الميزة في /var/log/cisco/ngfw-onbox.log

المراجع:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/fdm/fptd-fdm-config-guide-640/fptd-fdm-mgmt.html#id_73793

المشكلات الشائعة

الحالة 1 - المصادقة الخارجية لا تعمل

- تحقق من SecretKey أو المنفذ أو اسم المضيف

- تكوين خاطئ ل AVPs على RADIUS

- يمكن أن يكون الخادم في "الوقت الميت"

الحالة 2 -Test IdentitySource يفشل

- تأكد من حفظ التغييرات على الكائن

- تأكد من صحة بيانات الاعتماد

القيود

- يسمح FDM بحد أقصى من 5 جلسات عمل نشطة ل FDM.

- تم إبطال إنشاء جلسة العمل السادسة في الجلسة الأولى

- لا يمكن أن يكون اسم RadiusIdentitySourceGroup هو "LocalIdentitySource"

- الحد الأقصى ل 16 RadiusIdentitySources إلى RadiusIdentitySourceGroup

- يؤدي التكوين الخاطئ ل AVPs على RADIUS إلى رفض الوصول إلى FDM

أسئلة وأجوبة

س: هل تعمل هذه الميزة في وضع التقييم؟

نعم

س: إذا قام مستخدمان للقراءة فقط بتسجيل الدخول، حيث يكون لهما حق الوصول إلى المستخدم 1 للقراءة فقط، ويسجلان الدخول من مستعرضين مختلفين.  كيف ستظهر؟  ماذا سيحدث؟

أ: يتم عرض جلستي عمل كل من المستخدمين في صفحة جلسات عمل المستخدم النشطة التي تحمل نفس الاسم.  كل مدخل يظهر قيمة منفردة لختم الوقت.

س: السلوك هو أن خادم RADIUS الخارجي يوفر رفض الوصول مقابل "لا إستجابة" إذا كان لديك مصادقة محلية تم تكوينها في المرة الثانية؟

أ: يمكنك تجربة المصادقة المحلية حتى إذا تم رفض الوصول أو لم يتم الرد إذا كانت لديك مصادقة محلية تم تكوينها الثانية.

س: كيف يفرق ISE بين طلب RADIUS لتسجيل دخول المسؤول مقابل طلب RADIUS لمصادقة مستخدم RA VPN

A: لا يفرق ISE بين طلب RADIUS لمستخدمي Admin مقابل RAPN. تبحث FDM في سمة Cisco-avpair للبحث عن تفويض وصول المسؤول. يرسل ISE كل السمات التي تم تكوينها للمستخدم في كلا الحالتين.

q: يعني ذلك أنه لا يمكن لسجلات ISE التمييز بين سجل مسؤول FDM وإدخال نفس المستخدم إلى شبكة VPN للوصول عن بعد على الجهاز نفسه.  هل هناك أي سمة RADIUS تم تمريرها إلى ISE في طلب الوصول الذي يمكن ISE وضع المفتاح عليه؟

أ: فيما يلي سمات RADIUS للتدفق التي يتم إرسالها من FTD إلى ISE أثناء مصادقة RADIUS ل RAPN. لا يتم إرسال هذه العناصر كجزء من طلب الوصول إلى إدارة المصادقة الخارجية ويمكن إستخدامها للتمييز بين سجل إدارة FDM في سجل دخول مستخدم VS RAPN.

146 - اسم مجموعة النفق أو اسم ملف تعريف الاتصال.

150 - نوع العميل (القيم القابلة للتطبيق: 2 = AnyConnect Client SSL VPN، 6 = AnyConnect Client IPsec VPN (IKEv2).

151 - نوع جلسة العمل (القيم القابلة للتطبيق: 1 = AnyConnect Client SSL VPN، 2 = AnyConnect Client IPSec VPN (IKEv2).