المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

الحاجة إلى بروتوكول جديد

مزايا إستخدام MS-EVEN6

الإتاحة العالية

قابلية التطوير

تطوير بنية إعداد الاختبار

استعلام الأحداث التاريخية

تكاليف معالجة أقل

التكوين

الرسم التخطيطي للاتصال

التكوينات

تكوين ISE لوكيل PassiveID

فهم ملف تكوين وكيل PassiveID

التحقق من الصحة

التحقق من خدمات PassiveID على ISE

التحقق من خدمات الوكيل على خادم Windows

المقدمة

يصف هذا المستند وكيل Passive Identity Connector (ISE-PIC) لمحرك خدمات الهوية الجديدة الذي تم تقديمه في إصدار ISE 3.0.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- إدارة خدمات الهوية من Cisco

- بروتوكولات MS-RPC و WMI

- إدارة Active Directory

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Identity Services Engine، الإصدار 3.0 والإصدارات الأحدث

- نظام التشغيل Microsoft Windows Server 2016 Standard

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

كما تصف هذه المقالة ميزات وكيل ISE-PIC، وتكوين هذا العميل على ISE. أصبح وكيل ISE Passive Identity جزءا لا يتجزأ من حل جدار حماية الهوية الذي يستخدم مركز إدارة FirePOWER من Cisco أيضا.

الحاجة إلى بروتوكول جديد

تدفع ميزة الهوية السلبية (PASSIVE ID) الخاصة ب ISE عددا من حالات الاستخدام الهامة التي تتضمن جدار الحماية المستند إلى الهوية و EasyConnect وما إلى ذلك. تعتمد هذه الميزة على إمكانية مراقبة المستخدمين الذين يقومون بتسجيل الدخول إلى وحدات التحكم بالمجال ل Active Directory ومعرفة اسم المستخدم وعناوين IP الخاصة بهم. البروتوكول الرئيسي الحالي المستخدم لمراقبة وحدات التحكم بالمجال هو WMI. ومع ذلك، فإنه من الصعب/غير المباشر التكوين، كما أن له تأثير على الأداء على كل من العملاء والخوادم، كما أنه يتميز أحيانا بزمن وصول كبير للغاية في مشاهدة أحداث تسجيل الدخول في عمليات النشر واسعة النطاق. بعد بحث مستفيض وطرق بديلة لاستطلاع المعلومات المطلوبة لخدمات الهوية السلبية، تم إتخاذ قرار بشأن بروتوكول بديل - يعرف باسم Eventing API (EVT)، وهو أكثر كفاءة في معالجة حالة الاستخدام هذه. ويشار إليه في بعض الأحيان باسم MS-Even6، المعروف أيضا باسم Eventing Remote Protocol، وهو البروتوكول الأساسي القائم على RPC والقائم على السلك.

مزايا إستخدام MS-EVEN6

الإتاحة العالية

لم يكن لدى الوكيل الأصلي خيار التوفر العالي (HA)، وإذا لزم إجراء الصيانة على الخادم حيث يتم تشغيل البرنامج أو تعرض لانقطاع، فسيتعذر تسجيل الدخول وستفقد بعض الميزات مثل جدار الحماية المستند إلى الهوية البيانات خلال هذه الفترة. وكان هذا أحد الشواغل الرئيسية المتعلقة باستخدام وكيل ISE PIC قبل هذا الإصدار. بدءا من هذا الإصدار، يمكن أن يعمل العملاء بتوفر عال. يستخدم ISE منفذ UDP 9095 لتبادل نبضات القلب بين العملاء لضمان التوفر العالي. يمكن أن يكون هناك أزواج HA متعددة من البرامج التي يمكن تكوينها لمراقبة وحدات التحكم بالمجال المختلفة.

قابلية التطوير

يوفر البرنامج الوكيل الجديد دعما أفضل مع زيادة أرقام المقياس لعدد مدعوم من وحدات التحكم بالمجال وعدد الأحداث التي يمكن معالجتها. ها هي أرقام المقياس التي تم إختبارها :

- الحد الأقصى لعدد وحدات التحكم بالمجال التي تم رصدها (مع زوجين من البرامج): 74

- الحد الأقصى لعدد التعيينات/الأحداث التي تم إختبارها: 292 000 (3950 حدثا لكل تيار مستمر)

- الحد الأقصى لمنافذ المنتج المختبرة: 500

تطوير بنية إعداد الاختبار

استعلام الأحداث التاريخية

في حالة تجاوز الفشل، أو في حالة إجراء إعادة تشغيل الخدمة لوكيل PIC، لضمان عدم فقد أية بيانات، يتم الاستعلام عن الأحداث التي تم إنشاؤها في الماضي لفترة زمنية تم تكوينها وإرسالها إلى عقد PSN مرة أخرى. وبشكل افتراضي، يتم الاستعلام من ISE عن الأحداث السابقة التي تقع منذ بدء الخدمة بقيمة 60 ثانية لرفض أي فقد للبيانات أثناء فقدان الخدمة.

تكاليف معالجة أقل

وعلى عكس WMI التي تستخدم وحدة المعالجة المركزية (CPU) بشكل مكثف ضمن الأحمال الكبيرة أو الكبيرة، فإن تقنية EVT لا تستهلك العديد من الموارد مثل WMI. وأظهرت إختبارات القياس أداء محسنا كثيرا للاستفسارات باستخدام تقنية EVT.

التكوين

الرسم التخطيطي للاتصال

التكوينات

تكوين ISE لوكيل PassiveID

لتكوين خدمات PassiveID، يجب تمكين خدمات Passive Identity على عقدة خدمة سياسة واحدة (PSN) على الأقل. يمكن إستخدام عقدتين كحد أقصى لخدمات الهوية الخاملة التي تعمل في وضع التشغيل النشط/الاحتياطي. يجب أيضا انضمام ISE إلى مجال Active Directory ويمكن فقط مراقبة وحدات التحكم بالمجال هذه الموجودة في هذا المجال بواسطة "وكلاء" تم تكوينهم على ISE. للانضمام إلى ISE إلى مجال Active Directory، ارجع إلى دليل تكامل Active Directory.

انتقل إلى إدارة > نظام > نشر > [أختر PSN] > تحرير لتمكين خدمات الهوية الخاملة كما هو موضح هنا:

انتقل إلى مراكز العمل > PassiveID > موفرات > وكلاء > إضافة لنشر وكيل جديد كما هو موضح هنا:

ملاحظة: 1. إذا كان سيتم تثبيت العميل بواسطة ISE على وحدة التحكم بالمجال، فيجب أن يكون للحساب المستخدم هنا امتيازات كافية لتثبيت برنامج وتشغيله على الخادم المذكور في حقل "اسم المجال المؤهل بالكامل للمضيف" (FQDN). يمكن أن يكون FQDN المضيف هنا هو خادم عضو بدلا من وحدة تحكم بالمجال.

2. إذا تم تثبيت عميل بالفعل يدويا، أو من عملية نشر سابقة من ISE، مع MSRPC، فإن الأذونات والتكوينات اللازمة على جانب Active Directory أو Windows تكون أقل مقارنة ب WMI، والبروتوكول الآخر (والبروتوكول الوحيد المتاح قبل 3.0) الذي تستخدمه عوامل PIC. يمكن أن يكون حساب المستخدم المستخدم المستخدم في هذه الحالة حساب مجال عادي والذي يعد جزءا من مجموعة قراء سجل الأحداث. أختر تسجيل العميل الموجود واستخدم تفاصيل الحساب هذه لتسجيل العميل الذي تم تثبيته يدويا على وحدات التحكم بالمجال.

بعد عملية نشر ناجحة، قم بتكوين عميل آخر على خادم مختلف، ثم أضفه كعميل ثانوي، ثم نظيره الأساسي كما هو موضح في هذه الصورة.

من أجل مراقبة وحدات التحكم بالمجال التي تستخدم الوكلاء، انتقل إلى مراكز العمل > PassiveID > موفري الخدمات > Active Directory > [انقر على نقطة الربط] > PassiveID . انقر فوق إضافة وحدات التحكم بالمجال واختر وحدات التحكم بالمجال التي يتم إسترداد أحداث/تعيين User-IP منها، ثم انقر فوق موافق، ثم انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات، كما هو موضح في هذه الصورة.

لتحديد الوكلاء الذين يمكن إستخدامهم لاسترداد الأحداث منهم، انتقل إلى مراكز العمل > PassiveID > موفري الخدمات > Active Directory > [انقر على نقطة الربط] > PassiveID. أختر وحدات التحكم بالمجال وانقر فوق تحرير. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. أختر وكيل، ثم احفظ الشاشة. انقر فوق حفظ في علامة التبويب PassiveID لإكمال التكوين.

ملاحظة: يمكن أن يكون هناك خيارات تكوين واختبار هنا في هذا القسم حتى الإصدار 3.0 Patch 4.

فهم ملف تكوين وكيل PassiveID

يتواجد ملف تكوين عامل PassiveID في C:\Program files (x86)\Cisco\Cisco ISE PassiveID Agent\PICAgent.exe.config . يحتوي ملف التكوين على محتوى موضح هنا:

<؟xml version="1.0" encoding="utf-8"؟>

<التكوين>

<configSections>

<section name="log4net" type="log4net.config.log4NetConfigurationSectionHandler، log4net"/>

</configSections>

<log4net>

<root>

<level value="debug" /> <!— مستويات التسجيل: إيقاف التشغيل، فادح، خطأ، تحذير، معلومات، تصحيح الأخطاء، all —>

<!— يعمل هذا على تعيين مستوى "السجل" الخاص بالسجلات التي تم تجميعها لعامل PassiveID على الخادم الذي يتم تشغيله عليه. —>

<appender-ref ref="RollingFileAppender" />

</root>

<Appender name="RollingFileAppender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">

<file value="CiscoISEPICAgent.log" /> <!— لا تقم بتعديل هذا —>

<appendToFile value="true" />

<rollingStyle value="size" />

<maxSizeRollBackup value="5" /> <!— يضبط هذا الرقم الحد الأقصى لعدد ملفات السجل التي يتم إنشاؤها قبل تدويرها —>

<maximumFileSize value="10 ميغابايت" /> <!— يضبط هذا أقصى حجم لكل ملف سجل يتم إنشاؤه —>

<staticLogFileName value="true" />

<نوع التخطيط="log4net.Layout.PatternLayout">

<conversionPattern value="٪date ٪level - ٪message٪new line" />

</التخطيط>

</الملحق>

</log4net>

<بدء التشغيل>

<supportedRuntime version="v4.0"/>

<supportedRuntime version="v2.0.50727"/>

</startup>

<appSettings>

<add key="heartBeatFrequency" value="400" /> <!— يحدد هذا الرقم تردد نبض القلب في مللي ثانية التي يتم تشغيلها بين العميل الأساسي والعامل الثانوي إذا تم تكوينها في زوج على ISE —>

<add key="heartbeatThreshold" value="1000"/> <!— يحدد هذا الرقم الحد الأقصى للمدة الزمنية بالثواني المللي التي ينتظر العميل من أجلها نقرات القلب التي يتم بعد ذلك وضع علامة أسفل على العميل الآخر —>

<add key="showHeartbeats" value="false" /> <!— قم بتغيير القيمة إلى "true" لعرض رسائل نبض القلب في ملف السجل —>

<add key="maxRestThreads" value="200" /> <!— يحدد الحد الأقصى لعدد مؤشرات ترابط REST التي يمكن إنتاجها لإرسال الأحداث إلى ISE. لا تغير هذه القيمة حتى وما لم ينصح به من Cisco TAC. —>

<add key="mappingTransport" value="rest" /> <!— يحدد نوع الوسيط المستخدم لإرسال التعيينات إلى ISE. لا تغير هذه القيمة —>

<add key="maxHistorySeconds" value="60" /> <!— يحدد المدة بالثواني في الماضي التي يجب إسترداد الأحداث التاريخية لها في حالة إعادة تشغيل الخدمة —>

<add key="restTimeout" value="5000" /> <!— يحدد قيمة المهلة لاستدعاء REST إلى ISE —>

<add key="showTPS" value="false" /> <!— قم بتغيير هذه القيمة إلى "true" لعرض TPS للأحداث التي يتم استقبالها وإرسالها إلى ISE —>

<add key="showPOST" value="false" /> <!— قم بتغيير هذه القيمة إلى "true" لطباعة الأحداث التي يتم إرسالها إلى ISE —>

<add key="nodeFailOverTimeSpan" value="5000" /> <!— يحدد شرط الحد بالمللي ثانية التي يتم خلالها حساب عدد الأخطاء التي يمكن أن تحدث في الاتصال بعقدة PSN PassiveID النشطة لتخطي الفشل —>

<add key="nodeFailOverMaxErrors" value="5" /> <!— يحدد الحد الأقصى لعدد الأخطاء المسموح بها داخل العقدة المحددة FailoverTimeSpan قبل الفشل في الوصول إلى عقدة PassiveID PSN في وضع الاستعداد —>

</appSettings>

</configuration>

التحقق من الصحة

التحقق من خدمات PassiveID على ISE

1. تحقق من تمكين خدمة PassiveID على واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، كما تم وضع علامة على قيد التشغيل من الأمر show application status على واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب ISE.

ISE PROCESS NAME STATE PROCESS ID

--------------------------------------------------------------------

Database Listener running 129052

Database Server running 108 PROCESSES

Application Server running 9830

Profiler Database running 5127

ISE Indexing Engine running 13361

AD Connector running 20609

M&T Session Database running 4915

M&T Log Processor running 10041

Certificate Authority Service running 15493

EST Service running 41658

SXP Engine Service disabled

Docker Daemon running 815

TC-NAC Service disabled

pxGrid Infrastructure Service disabled

pxGrid Publisher Subscriber Service disabled

pxGrid Connection Manager disabled

pxGrid Controller disabled

PassiveID WMI Service running 15951

PassiveID Syslog Service running 16531

PassiveID API Service running 17093

PassiveID Agent Service running 17830

PassiveID Endpoint Service running 18281

PassiveID SPAN Service running 20253

DHCP Server (dhcpd) disabled

DNS Server (named) disabled

ISE Messaging Service running 1472

ISE API Gateway Database Service running 4026

ISE API Gateway Service running 7661

Segmentation Policy Service disabled

REST Auth Service disabled

SSE Connector disabled

2. تحقق مما إذا كان موفر ISE Active Directory متصلا بوحدات التحكم بالمجال في مراكز العمل > PassiveID > موفري الخدمات > Active Directory > Connection.

3. تحقق مما إذا كانت وحدات التحكم بالمجال المطلوبة يتم مراقبتها بواسطة الوكيل في مراكز العمل > PassiveID > موفري الخدمات > Active Directory > PassiveID.

4. تحقق مما إذا كانت حالة وحدات التحكم بالمجال التي يتم مراقبتها قيد التشغيل. على سبيل المثال، تم وضع علامة أخضر على لوحة المعلومات في مراكز العمل > PassiveID > نظرة عامة > لوحة المعلومات.

5. تحقق من تعبئة جلسات عمل Live عند تسجيل تسجيل دخول إلى Windows على وحدة التحكم بالمجال في مراكز العمل > PassiveID > نظرة عامة > جلسات عمل Live.

التحقق من خدمات الوكيل على خادم Windows

1. تحقق من خدمة ISEPICAgent على الخادم حيث تم تثبيت وكيل PIC.