المحتويات

المقدمة

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التنقل بين التقارير

عوامل التصفية

عامل تصفية سريع

عامل تصفية متقدم

حفظ في التقارير الخاصة بي

تصدير التقارير

التقارير المجدولة

المقدمة

يصف هذا المستند الميزات المختلفة وحالات الاستخدام تحت قسم التقارير في محرك خدمات تعريف Cisco (ISE). يتم إستخدام هذه التقارير لمراقبة الميزات المختلفة الخاصة ب ISE واستكشاف أخطائها وإصلاحها وتحليل أتجاهات أنشطة الشبكة من عقدة إدارة مركزية.

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة ISE.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco ISE، الإصدار 2.6.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

البيانات التشغيلية هي قاعدة بيانات وحدات التخزين المتصلة مباشرة (ISE) مع معلومات السياق والجلسة الخاصة بجميع نقاط النهاية والمستخدمين الذين تمت مصادقتهم، ومراجعة عمليات النسخ الاحتياطي في العملية، وتسجيل عقدة وما شابه ذلك من المعاملات البينية، وعمليات تسجيل المسؤول، وعمليات تسجيل دخول TACACS، وعمليات تسجيل الدخول إلى البوابة، وعمليات التطهير، وما إلى ذلك. يتم تخزين هذه المعلومات بشكل حصري على كل من MNT ويتم إستردادها عند الطلب في شكل تقارير على عقدة Primary Admin. وتصنف التقارير وتنظم لسهولة التشخيص.

ملاحظة: يوصى باستضافة شخصيات Primary Admin و MNT الأساسية على عقد مختلفة لتجنب الحمل الزائد لمؤشرات ترابط admin-http-pool وCPM-mnt على نفس العقدة.

التنقل بين التقارير

تحت عمليات، انتقل إلى تقارير >تقارير ISE، يحتوي الجزء الأيسر على قائمة بفئات التقارير، يتم تقسيم كل فئة منها إلى فئات فرعية بشكل إضافي، كما هو موضح في هذه الصورة.

يحتوي كل تقرير على أيقونة معلومات i، كما هو موضح في هذه الصورة، تحتوي على فئات الوصف والتسجيل المطلوبة.

يتم تشغيل معظم التقارير تلقائيا لعامل التصفية الافتراضي اليوم عند الوصول إليه.

تتطلب بعض التقارير مثل "ملخص الحماية" تحديد الخادم، انقر فوق انتقال للتشغيل، ثم عرض التقرير.

عوامل التصفية

يتيح لك ISE تخصيص طريقة عرض كل تقرير. عوامل التصفية المتوفرة في تقارير ISE هي:

- عامل تصفية سريع

- عامل تصفية متقدم

عامل تصفية سريع

يتوفر عامل التصفية السريع لجميع تقارير القسم الواحد. أدخل نص البحث في الحقول تحت كل عمود، يستخدم عامل التصفية السريع حالات مثل إحتواء السجلات المطلوبة أو البدء بها أو انتهائها أو البدء بها أو انتهائها بالإضافة إلى قيم متعددة مع عامل التشغيل أو للحصول على السجلات المطلوبة. يسمح بأي مزيج من السلاسل والنجومية في هذه الحقول. علاوة على ذلك، يسمح خيار الإعدادات الموجود في الركن الأيمن للمسؤول بتحديد أعمدة معينة لعرضها في التقارير.

عامل تصفية متقدم

كما يقترح الاسم، يسمح "عامل التصفية المتقدم" للمسؤول بإنشاء عوامل تصفية منطقية ومخصصة وحفظ القوالب. في القائمة المنسدلة مطابقة القاعدة، أختر إما الكل (ومطابقة العملية لكل المعايير) أو أي (أو مطابقة عملية لأي معيار واحد). انقر فوق عامل التصفية لتشغيل التقرير وعرض النتائج، كما هو موضح في هذه الصورة.

حفظ في التقارير الخاصة بي

يسمح هذا القسم في علامة التبويب التقارير للمسؤول بحفظ التقارير التي تتم زيارتها بشكل متكرر لتسهيل الوصول. ويقلل من الجهد المبذول للبحث عن الفئات في كل مرة، ويمكن الاطلاع على هذه التقارير من تقاريري. بالإضافة إلى طريقة العرض الافتراضية، يمكن تخصيص نفس التقرير بعدة طرق وإضافة كل تكرار إلى هذا القسم للوصول السهل.

تصدير التقارير

يوسع خيار التصدير إلى ثلاثة خيارات، كما هو موضح في هذه الصورة.

يمكن تصدير 5000 سجل كحد أقصى إلى ملف .csv excel (يمكن حفظها محليا أو تصديرها إلى مستودع تم تكوينه مسبقا) وما يصل إلى 1000 سجل إلى ملف PDF. تلك التقارير يمكن تصديرها على هيئة PDFs:

- ملخص المصادقة

- ملخص صحي

- ملخص إسقاط قائمة التحكم في الوصول (RBACL) المستندة إلى الدور (متوفر فقط مع محولات Cisco Catalyst 6500 Series Switches)

- ملخص مقدم الخدمة الضيف

- تغييرات ملف تعريف نقطة النهاية

- حالة جلسة عمل جهاز الشبكة

ملاحظة: تأكد من تمكين ترميز UTF-8 على Microsoft Excel لعرض الأحرف غير الإنجليزية في ملفات .csv المصدرة.

تصدير الملخص:

التقارير المجدولة

تتيح لك تقارير ISE إمكانية تخصيص التقارير وحفظها وتشغيلها على فترات زمنية محددة وتصديرها إلى مستودع بعيد. يمكن إضافة معرفات البريد الإلكتروني للإعلامات الخاصة بالتقارير المجدولة التي تم تصديرها بنجاح إذا تم دمج ISE مع خادم SMTP (انتقل إلى الإدارة > النظام > الإعدادات).

يمكن الوصول إلى التقارير المجدولة لاحقا لتحرير الإعدادات، كما هو موضح في هذه الصورة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية مراقبة ISE واستكشاف أخطائه وإصلاحها، ارجع إلى دليل المسؤول.