المحتويات

المقدمة

التحقق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

المقدمة

تتضمن واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للمسؤول الأساسي لوحة معلومات ملخصة للنظام تعرض حالات وصول وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة والمصادقة لكل ساعة على مدار 24 ساعة الماضية.

يتم تحريك هذه البيانات بواسطة رسائل syslog التي يتم إنشاؤها بواسطة كل عقدة في النشر ويتم تسليمها إلى عقد المراقبة كل 5 دقائق.

تقوم عقد المراقبة بتجميع متوسط أرقام إستخدام الموارد هذه التي تبلغ مدتها 5 دقائق والتي يتم حسابها بعد ذلك على مدار الساعة للعرض في لوحة معلومات ملخص النظام.

يكون التكوين الذي يحكم هذا (والذي سيسمح لك أيضا بإرسال هذه البيانات إلى مجموعة syslog الخارجية) تحت الإدارة > التسجيل > فئات التسجيل > إحصائيات النظام

مع تمكين خانة الاختيار التسجيل المحلي، يشير هذا إلى أن كل عقدة ستسجل Syslog محليا إلى ملف localStore/iseLocalStore.log الخاص بها مع إرسال نسخة إلى عقد المراقبة وأي هدف تسجيل عن بعد آخر محدد في هذا التكوين.  LogCollector هو الاسم الافتراضي لعقدة المراقبة الأساسية.  إذا كانت عملية النشر الخاصة بك تحتوي على عقدتي مراقبة، فستتوقع أيضا أن ترى LogCollector2 مدرجا كهدف محدد هنا.  للتحقق من قائمة الأهداف، إدارة > تسجيل الدخول > أهداف التسجيل عن بعد.

التحقق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

تتوقع أن ترى كل عقدة في عملية النشر ترسل هذه الرسائل كل 5 دقائق وتسجيلها محليا.

في العقدة يمكنك تشغيل:

# إظهار تطبيق التسجيل localStore/iseLocalStore.log | ملاحظة 70000

لمراجعة ما إذا كانت العقدة تقوم بالفعل بإنشاء هذه syslog.

مع المجمع في DEBUG على عقدة المراقبة، يجب أن ترى أيضا هذه الرسائل التي يتم تجميعها عبر:

# show logging application collector.log | ملاحظة 70000

على عقد المراقبة.

إذا لم يتم تكوين هدف التسجيل للاتصال الآمن، فيجب أن يكشف التقاط الحزمة أيضا ما إذا كانت العقدة تقوم بإرسال البيانات إلى عقد المراقبة.  التقصير إتصال على udp ميناء 20514.

البيانات المطلوب تجميعها:

قم بتمكين تصحيح أخطاء مجمع تحت الإدارة > تسجيل > تكوين سجل تصحيح الأخطاء > مراقبة العقد.

تلتقط الحزمة على عقدة المراقبة والعقدة التي يتم إنشاء تنبيهات حالة الصحة لها.