المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

مخطط تدفق عالي المستوى

تكوين سحابة Qualys والماسح الضوئي

الخطوة 1. نشر ماسح Qualys الضوئي

الخطوة 2. تكوين ماسح Qualys الضوئي

تكوين ISE

الخطوة 1. إعدادات Tune Qualys Cloud للتكامل مع ISE

الخطوة 2. تمكين خدمات TC-NAC

الخطوة 3. تكوين اتصال مهايئ Qualys بإطار عمل ISE VA

الخطوة 4. تكوين ملف تعريف التخويل لتشغيل مسح VA

الخطوة 5. تكوين سياسات التخويل

التحقق من الصحة

محرك خدمات الهوية

سحابة كوليس

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تصحيح الأخطاء على ISE

المشكلات النموذجية

المراجع

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين NAC الذي يركز على التهديد باستخدام Qualys on Identity Services Engine (ISE) 2.1. تتيح لك ميزة التحكم في الوصول إلى الشبكة التي ترتكز على التهديد (TC-NAC) إمكانية إنشاء سياسات تفويض استنادا إلى سمات التهديد والضعف التي يتم استقبالها من مهايئات التهديد ومكامن الضعف.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة أساسية بالمواضيع التالية:

- محرك خدمة الهوية من Cisco

- Qualys ScanGuard

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Identity Service Engine، الإصدار 2.1

- وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية (WLC) 8.0.121.0

- Qualys Guard Scan 8.3.36-1، Signatures 2.3.364-2

- حزمة الخدمة 1 لنظام التشغيل Windows 7

التكوين

مخطط تدفق عالي المستوى

هذا هو التدفق:

1. يتصل العميل بالشبكة ويتم منح وصول محدود ويتم تعيين ملف تعريف بمربع إختيار تقييم مواطن الضعف الذي تم تمكينه

2. ترسل عقدة PSN رسالة syslog إلى عقدة MNT تؤكد حدوث المصادقة وكان مسح VA نتيجة لنهج التخويل

3. تقوم عقدة MNT بإرسال المسح الضوئي إلى عقدة TC-NAC (باستخدام Admin WebApp) باستخدام هذه البيانات:

- عنوان MAC

- عنوان IP

- الفاصل الزمني للمسح

- تمكين الفحص الدوري

- PSN الأصلي

4. Qualys TC-NAC (مضمن في حاوية Docker) يتصل بسحابة Qualys (عبر REST API) لتشغيل المسح عند الحاجة

5. Qualys Cloud يرشد Qualys Scan لمسح نقطة النهاية

6. يرسل ماسح Qualys الضوئي نتائج المسح الضوئي إلى سحابة Qualys

7. يتم إرسال نتائج الفحص مرة أخرى إلى TC-NAC:

- عنوان MAC

- كافة نتائج CVSS

- كافة نقاط الضعف (QID، العنوان، CVEIDs)

8. يقوم TC-NAC بتحديث PAN مع جميع البيانات من الخطوة 7.

9. يتم تشغيل CoA عند الحاجة وفقا لنهج التخويل الذي تم تكوينه.

تكوين سحابة Qualys والماسح الضوئي

تحذير: يتم إجراء التكوين المتنوع في هذا المستند لأغراض معملية، يرجى التشاور مع مهندسي Qualys لاعتبارات التصميم

الخطوة 1. نشر ماسح Qualys الضوئي

يمكن نشر الماسح الضوئي Qualys من ملف OVA. قم بتسجيل الدخول إلى Qualys cloud وانتقل إلى عمليات المسح > الأجهزة وحدد جديد > جهاز الماسح الضوئي الظاهري

حدد تنزيل الصورة فقط واختر التوزيع المناسب

للحصول على رمز التنشيط، يمكنك الانتقال إلى أجهزة الفحص > الأجهزة وتحديد جديد > جهاز الماسح الضوئي الظاهري وتحديد صورتي

بعد إدخال اسم الماسح الضوئي، يتم منحك رمز التخويل الذي ستستخدمه لاحقا.

الخطوة 2. تكوين ماسح Qualys الضوئي

نشر OVA على النظام الأساسي للمحاكاة الافتراضية الذي تختاره. ما إن يتم، شكلت هذا عملية إعداد:

- إعداد الشبكة (LAN)

- إعدادات واجهة WAN (إذا كنت تستخدم واجهتين)

- إعدادات الوكيل (إذا كنت تستخدم الوكيل)

- تخصيص هذا الماسح الضوئي

بعد ذلك يتم توصيل الماسح الضوئي بجودة أحدث البرامج والتواقيع وتنزيلها.

للتحقق من اتصال الماسح الضوئي، يمكنك الانتقال إلى عمليات المسح الضوئي > الأجهزة.

تشير علامة الربط الأخضر على اليسار إلى أن الماسح الضوئي جاهز، يمكنك أيضا رؤية LAN IP، WAN IP، إصدار الماسح الضوئي والتواقيع.

تكوين ISE

على الرغم من أنك قمت بتكوين Qualys Scan و Cloud، لا يزال يتعين عليك ضبط إعدادات السحابة للتأكد من أن التكامل مع ISE يعمل بشكل جيد. لاحظ أنه يجب القيام بذلك قبل تكوين المحول من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، حيث إن قاعدة المعارف التي تحتوي على نقاط CVSS يتم تنزيلها بعد تكوين المحول لأول مرة.

الخطوة 1. إعدادات Tune Qualys Cloud للتكامل مع ISE

- قم بتمكين تسجيل نقاط CVSS في إدارة نقاط الضعف > التقارير > الإعداد > CVSS > تمكين تسجيل نقاط CVSS

- تأكد من أن مسوغات المستخدم المستخدمة في تكوين المحول لها امتيازات مدير. حدد المستخدم من الزاوية العلوية اليسرى وانقر على ملف تعريف المستخدم. يجب أن يكون لديك حقوق "المدير" في دور المستخدم.

- تأكد من إضافة عناوين IP/الشبكات الفرعية لنقاط النهاية التي تتطلب تقييم قابلية التأثر إلى المردود عند إدارة الثغرات > الأصول > الأصول المضيفة > جديد > أجهزة IP المضيفة التي تم تعقبها

الخطوة 2. تمكين خدمات TC-NAC

تمكين خدمات TC-NAC تحت الإدارة > النشر > عقدة التحرير. فحص تمكين خدمة NAC التي ترتكز على التهديد خانة إختيار.

ملاحظة: يمكن أن تكون هناك عقدة TC-NAC واحدة فقط لكل عملية نشر.

الخطوة 3. تكوين اتصال مهايئ Qualys بإطار عمل ISE VA

انتقل إلى الإدارة > NAC الذي يركز على التهديدات > موردي الجهات الخارجية > إضافة. انقر فوق حفظ.

عندما تقوم بتهيئة انتقالات المثيل إلى جاهز لتكوين الحالة، انقر فوق جاهز لتكوين الخيار في الحالة.

يجب أن يكون مضيف REST API هو المضيف الذي تستخدمه ل Qualys Cloud، حيث يوجد حسابك. في هذا المثال - qualysguard.qg2.apps.qualys.com

يجب أن يكون الحساب هو الذي يملك امتيازات Manager، انقر فوق التالي.

تقوم ISE بتنزيل المعلومات حول الماسحات الضوئية المتصلة بسحابة Qualys، يمكنك تكوين PSN إلى تخطيط الماسح الضوئي على هذه الصفحة. إنه يضمن انتقاء الماسح الضوئي بناء على PSN الذي يخول نقطة النهاية.

تم توثيق الإعدادات المتقدمة بشكل جيد في دليل مسؤول ISE 2.1، ويمكن العثور على الارتباط في قسم المراجع في هذا المستند. طقطقت فوق بعد ذلك وإنجاز. توضيح عمليات تحويل المثيل إلى الحالة النشطة وبدء تنزيل قاعدة المعارف.

ملاحظة: لا يمكن أن يكون هناك سوى مثيل Qualys واحد لكل عملية نشر.

الخطوة 4. تكوين ملف تعريف التخويل لتشغيل مسح VA

انتقل إلى السياسة > عناصر السياسة > النتائج > التخويل > توصيفات التخويل. إضافة ملف تعريف جديد. تحت المهام المشتركة حدد خانة الاختيار تقييم الثغرات.

يجب تحديد الفاصل الزمني للمسح حسب الطلب وفقا لتصميم الشبكة.

يحتوي ملف تعريف التخويل على أزواج AV هذه:

cisco-av-pair = on-demand-scan-interval=48

Cisco-av-pair = Periodic-scan-enabled=0

cisco-av-pair = va-adapter-instance=796440b7-09b5-4f3b-611-199fb81a4b99

ويتم إرسالها إلى أجهزة الشبكة داخل حزمة قبول الوصول، على الرغم من أن الغرض الحقيقي منها هو إعلام عقدة MNT بضرورة تشغيل الفحص. يرشد MNT عقدة TC-NAC للاتصال بسحابة Qualys.

الخطوة 5. تكوين سياسات التخويل

- قم بتكوين نهج التخويل لاستخدام ملف تعريف التخويل الجديد الذي تم تكوينه في الخطوة 4. انتقل إلى نهج > تفويض > نهج التخويل، وحدد موقع قاعدة basic_authenticated_access، ثم انقر فوق Edit (تحرير). قم بتغيير الأذونات من PermitAccess إلى Standard VA_Scan الذي تم إنشاؤه حديثا. يؤدي ذلك إلى إجراء فحص الثغرات لكافة المستخدمين. انقر فوق حفظ.

- إنشاء نهج اعتماد للأجهزة التي تم فرض حجر صحي عليها. انتقل إلى نهج > تخويل > نهج تخويل > إستثناءات وقم بإنشاء قاعدة إستثناء. انقر فوق شروط > إنشاء شرط جديد (خيار متقدم) > حدد سمة، انزلق لأسفل وحدد تهديد. قم بتوسيع سمة التهديد وحدد Qualys-CVSS_BASE_SCORE. قم بتغيير عامل التشغيل إلى أكبر من وقم بإدخال قيمة وفقا لنهج الأمان الخاص بك. يجب أن يعطي ملف تعريف تفويض الحجر الصحي وصولا محدودا للجهاز غير المحمي.

التحقق من الصحة

محرك خدمات الهوية

يقوم الاتصال الأول بتشغيل المسح الضوئي ل VA. عند انتهاء الفحص، يتم تشغيل إعادة مصادقة CoA لتطبيق نهج جديد في حالة مطابقته.

للتحقق من مكامن الضعف التي تم اكتشافها، انتقل إلى إمكانية رؤية السياق > نقاط النهاية. تحقق من نقاط الضعف لكل نقطة نهاية مع النقاط التي تم منحها من قبل Qualys.

عند تحديد نقطة نهاية معينة، يظهر المزيد من التفاصيل حول كل نقطة ضعف، بما في ذلك العنوان وCVEID.

في العمليات > سجلات TC-NAC المباشرة، يمكنك رؤية سياسات التخويل القديمة مقابل الجديدة المطبقة والتفاصيل على CVSS_BASE_SCORE.

ملاحظة: يتم تنفيذ شروط التخويل استنادا إلى CVSS_BASE_SCORE، والتي تساوي أعلى نقاط الضعف التي تم الكشف عنها على نقطة النهاية.

سحابة كوليس

عندما يتم تشغيل المسح الضوئي ل VA بواسطة قوائم انتظار TC-NAC Qualys الخاصة بالمسح الضوئي، يمكن عرضه في عمليات المسح الضوئي > عمليات المسح

بعد ذلك ينتقل إلى التشغيل، مما يعني أن سحابة Qualys قد أصدرت تعليمات إلى ماسح Qualys لإجراء المسح الضوئي الفعلي

بينما يقوم الماسح الضوئي بإجراء المسح الضوئي، يجب أن ترى "المسح الضوئي..." تسجيل الدخول إلى الزاوية اليمنى العليا من Qualys Guard

بمجرد أن يتم الفحص، فإنه ينتقل إلى الحالة "منتهية". يمكنك عرض النتائج في عمليات مسح ضوئي > مسح ضوئي، حدد الفحص المطلوب وانقر فوق عرض الملخص أو عرض النتائج.

في التقرير نفسه يمكنك رؤية النتائج التفصيلية، حيث يتم عرض نقاط الضعف المكتشفة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تصحيح الأخطاء على ISE

لتمكين تصحيح الأخطاء على ISE الانتقال إلى الإدارة > النظام > التسجيل > تكوين سجل تصحيح الأخطاء، حدد عقدة TC-NAC وقم بتغيير مكون مستوى السجل va-runtime وva-service إلى تصحيح الأخطاء

السجلات المطلوب فحصها - varuntime.log. يمكنك الحصول عليها مباشرة من واجهة سطر أوامر ISE:

يعرض ISE21-3ek/admin# تطبيق التسجيل varuntime.log tail

تلقى TC-NAC Docker إرشادات لإجراء الفحص لنقطة نهاية معينة.

2016-06-28 19:06:30،823 تصحيح الأخطاء [Thread-70][] va.runtime.admin.mnt.EndpointFileReader -::::- VA: Read Va Runtime. [{"operationType":1،"macAddress":"C0:4A:00:14:8D:4B"،"ondemandScanInterval":"48"،"isPeriodicScanEnabled":false،"periodicScanEnabledString":"0"،"vendorInstance":"79640b7-09b5-4f3b-611-199fb8a4b99"،"psnHostName": 21-3ek"،"heartBeatTime":0،"lastScanTime":0}]

2016-06-28 19:06:30،824 تصحيح الأخطاء [Thread-70][] va.runtime.admin.vaservice.VaServiceRemotingHandler -::::- VA: تم تلقي بيانات من MNT: {"operationType":1،"macAddress":"c0:4a:00:14:8D:4B"،"ondemandScanInterval":"48"،"isPeriodicScanEnabled":false،"PeriodicScanScan4 ممكن String":"0"،"vendorInstance":"796440b7-09b5-4f3b-611-199fb81a4b99"،"psnHostName":"ISE21-3ek"،"heartBeatTime":0،"lastScanTime":0}

وبمجرد إستلام النتيجة، يتم تخزين جميع بيانات الثغرات الأمنية في دليل السياق.

2016-06-28 19:25:02،020 DEBUG [pool-311-thread-8][] va.runtime.admin.vaservice.VaServiceMessageListener -:::- حصلت على رسالة من VaService: [{"macAddress":"c0:4a:00:14:8d:4b"،"ipAddress":"10.62.148.63"،"lastScanTime":1476 نقاط الضعف:["{\"VulnerabilityId\":\"QID-90783\"،\"cveIds\":\"CVE-2012-0002، CVE-2012-0152،\"،\"cvssBaseScore\":\"9. 3\"،\"cvssTemporaryScore\:\"7.\"،\"VulnerabilityTitle"\: "Windows Remote Desktop Protocol Remote Execution Vulnerability (MS12-020)\"،\"VulnerabilityVendor\":\"Qualys\"}"،{\"VulnerabilityId\":\"QID-38173\"،\"cveIds\"\"\"،\"cvssBaseScore\":\"9. 4\"،\"cvssTemporaryScore\":\"6. 9\"\"VulnerabilityTitle\":"SSL شهادة - التحقق من التوقيع فشلت\" ،\"VulnerabilityVendor\":\"Qualys\"}"،"{\"VulnerabilityId\":\"QID-90882\"،\"cveIds\":\"\"،\"cvssBaseScore\":\"4. 7\"،\"cvssTemporaryScore\":\"4\"،\"VulnerabilityTitle\":\"أسلوب التشفير الضعيف لبروتوكول Windows Remote Desktop مسموح به\"\"VulnerabilityVendor\"Qualys\"}"،"\\"VulnerabilityID\"الضعف\"\": QID-90043\"،\"cveIds\":\"،\"cvssBaseScore\":\"7. 3\"،\"cvssTemporaryScore\":\"6. 3\"،\"vulnerabilityTitle\":\"SMB توقيع معطل أو SMB توقيع غير مطلوب\"،\"vulnerabilityVendor\":\"Qualys\"}"،{\"vulnerabilityID\"\"QID-38601\"،\"CVEid\": "CVE-2013-2566،CVE-2015-2808،\"،\"cvssBaseScore\":\"4.3\"،\"cvssTemporaryScore\":\"3.7\"،\"VulnerabilityTitle\":\"SSL/TLS إستخدام شفرة RC4 الضعيفة\"،\"VulnerabilityVendor\":\"Qualys\"}"]]]

2016-06-28 19:25:02،127 تصحيح الأخطاء [pool-311-thread-8][] va.runtime.admin.vaservice.VaServiceMessageListener -::::- VA: حفظ في السياق db، LastscanTime: 1467134394000، mac: c0:4a:00:14:8d:4b

2016-06-28 19:25:02،268 تصحيح الأخطاء [pool-311-thread-8][] va.runtime.admin.vaservice.VaAdminServiceContext -:::- VA: إرسال json للبحث المرن إلى pri-lan

2016-06-28 19:25:02،272 تصحيح الأخطاء [pool-311-thread-8][] va.runtime.admin.vaservice.VaPanRemotingHandler -:::::- VA: محفوظ إلى البحث المرن: {C0:4a:00:14:8D:4B=[{"vulnerabilityId":"QID-90783"،"cveIds":"CVE-2012-02-0202 02،CVE-2012-0152،"،"cvssBaseScore":"9.3"،"cvssTemporaryScore":"7.7"،"vulnerabilityTitle":"Microsoft Windows Remote Desktop Protocol Remote Code Execution Vulnerability (MS12-020)"،"vulnerabilityVendor":"Qualys"}، {"vulnerabilityID:"QID-38173"،"cveIds":"،"CVSSbaseScore:":": 9.4"،"cvssTemporaryScore":"6.9"،"VulnerabilityTitle":"شهادة SSL - التحقق من عدم القدرة على الوصول إلى معلومات"،"VulnerabilityVendor":"Qualys"}، {"VulnerabilityId":"QID-90882"،"cvssBaseScore":"4.7"،"cvssTemporaryScore":"4"،"VulnerabilityTitle":"أسلوب التشفير الضعيف لبروتوكول سطح المكتب البعيد ل Windows"،"QualityVendor": ys"}، {"vulnerabilityId":"QID-90043"،"cveIds":"،"cvssBaseScore":"7.3"،"cvssTemporaryScore":"6.3"،"vulnerabilityTitle":"SMB Signature Disabled أو SMB Signature Not Required"،"vulnerabilityVendor":"Qualys"}، {"vulnerabilityID:"QID-38601"،"cveIds":"CVE-2013-223-23 66،CVE-2015-2808،""cvssBaseScore":"4.3"،"cvssTemporaryScore":"3.7"،"vulnerabilityTitle":"إستخدام SSL/TLS لشفرة RC4 الضعيفة"،"vulnerabilityVendor":"qualys"}]

السجلات التي سيتم فحصها - Catalyervice.log. يمكنك الحصول عليها مباشرة من واجهة سطر أوامر ISE:

عرض ISE21-3ek/admin# تطبيق التسجيل server.log tail

تم إرسال طلب تقييم الضعف إلى المحول

2016-06-28 17:07:13،200 DEBUG [endpointPollerScheduler-3][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil -:::- VA SendSyslog systemMsg : [{"systemMsg":"91019"،"isAutoInsertSelfAcsInstance":true،"السمات":["TC-NAC.ServiceName"،"خدمة تقييم قابلية التأثر"، TC-NAC.Status،"طلب VA المرسل إلى المحول"،"TC-NAC.Details"،"طلب VA المقدم إلى المحول للمعالجة"،"TC-NAC.MACAddress"،"C0:4a:00:14:8D:4B"،"TC-NAC.IPaddress"،"10.62.148.63"،"TC-NAC.AdapterInstanceUid"،"79640B-003 9b5-4f3b-611-199fb81a4b99"،"TC-NAC.VendorName"،"Qualys"،"TC-NAC.AdapterInstanceName"،"QUALYS_VA"]}]

يتحقق AdapterMessageListener كل 5 دقائق من حالة المسح الضوئي حتى ينتهي.

2016-06-28 17:09:43،459 تصحيح الأخطاء [SimpleAsyncTaskExecutor-2][] cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -:::- رسالة من المهايئ: {"AdapterInstanceName":"Qualys_VA"،"AdapterInstanceUid":"a70031d6-6e3b-484a-adb0-627f30248ad0"، VendorName:"Qualys"،"OperationMessageText":"عدد نقاط النهاية الموضوعة في قائمة الانتظار للتحقق من نتائج المسح الضوئي: 1، عدد نقاط النهاية الموضوعة في قائمة الانتظار للمسح: 0، عدد نقاط النهاية التي يكون الفحص الخاص بها قيد التقدم: 0"}

2016-06-28 17:14:43،760 DEBUG [SimpleAsyncTaskExecutor-2][] cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -:::- رسالة من المحول: {"AdapterInstanceName":"Qualys_VA"،"AdapterInstanceUid":"a70031d6-6e3b-484a-adb0-627f30248ad0"، VendorName:"Qualys"،"OperationMessageText":"عدد نقاط النهاية الموضوعة في قائمة الانتظار للتحقق من نتائج المسح الضوئي: 0، عدد نقاط النهاية الموضوعة في قائمة الانتظار للمسح: 0، عدد نقاط النهاية التي يكون الفحص الخاص بها قيد التقدم: 1"}

2016-06-28 17:19:43،837 تصحيح الأخطاء [SimpleAsyncTaskExecutor-2][] cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -:::- رسالة من المهايئ: {"AdapterInstanceName":"Qualys_VA"،"AdapterInstanceUid":"a70031d6-6e3b-484a-adb0-627f30248ad0"، VendorName:"Qualys"،"OperationMessageText":"عدد نقاط النهاية الموضوعة في قائمة الانتظار للتحقق من نتائج المسح الضوئي: 0، عدد نقاط النهاية الموضوعة في قائمة الانتظار للمسح: 0، عدد نقاط النهاية التي يكون الفحص الخاص بها قيد التقدم: 1"}

2016-06-28 17:24:43،867 تصحيح الأخطاء [SimpleAsyncTaskExecutor-2][] cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -:::- رسالة من المهايئ: {"AdapterInstanceName":"Qualys_VA"،"AdapterInstanceUid":"a70031d6-6e3b-484a-adb0-627f30248ad0"، VendorName:"Qualys"،"OperationMessageText":"عدد نقاط النهاية الموضوعة في قائمة الانتظار للتحقق من نتائج المسح الضوئي: 0، عدد نقاط النهاية الموضوعة في قائمة الانتظار للمسح: 0، عدد نقاط النهاية التي يكون الفحص الخاص بها قيد التقدم: 1"}

يحصل المحول على معرف فئة المورد (QID) ومعيار CVE جنبا إلى جنب مع علامات CVSS

2016-06-28 17:24:57،556 تصحيح الأخطاء [SimpleAsyncTaskExecutor-2][] cpm.va.service.processor.adapterMessageListener -::::- رسالة من المحول: {"RequestedMacAddress":"C0:4a:00:14:8D:4B"،"scanStatus":"Assessment_SUCCESS"،"lastScanLong":146713449 000،"ipAddress":"10.62.148.63"،"نقاط الضعف":[{"VulnerabilityId":"QID-38173"،"cvssBaseScore":"9.4"،"cvssTemporaryScore":"6.9"،"VulnerabilityTitle":"شهادة SSL - التحقق من نقاط الضعف الفاشلة"،"VulnerabilityVendor":"Qualys"}،{"VulnerabilityID:"QID-90 43"،"cvssBaseScore":"7.3"،"cvssTemporaryScore":"6.3"،"vulnerabilityTitle":"SMB Signature Disabled أو SMB Signature Not Required"،"vulnerabilityVendor":"Qualys"}،{"vulnerabilityId":"QID-90783"،"cveIds":"CVE-2012-002،CVE-2012-012-512 2،"،"cvssBaseScore":"9.3"،"cvssTemporaryScore":"7.7"،"vulnerabilityTitle":"Microsoft Windows Remote Desktop Protocol Remote Execution Vulnerability (MS12-020)"،"vulnerabilityVendor":"Qualys"}،{"vulnerabilityId:"QID-38601"،"cveIds":"CVE-2013-2566،CVE-2015-22 08،"،"cvssBaseScore":"4.3"،"cvssTemporaryScore":"3.7"،"vulnerabilityTitle":"SSL/TLS إستخدام شفرة RC4 الضعيفة"،"vulnerabilityVendor":"Qualys"}،{"vulnerabilityId":"QID-90882"،"cvssBaseScore":"4.7"،"cvssTimerScore":"4"،"VulnerabilityTitle": أسلوب التشفير الضعيف لبروتوكول سطح المكتب المسموح به"،"VulnerabilityVendor":"Qualys"}]}

2016-06-28 معلومات [SimpleAsyncTaskExecutor-2] [] cpm.va.service.processor.adapterMessageListener -::::- تفاصيل نقطة النهاية المرسلة إلى IRF هي {"C0:4a:00:14:8d:4b":[{"قابلية التأثر":{"CVSS_Base_Score":9.4،"CVSS_Temporal_Score":7.7}،"timestamp-4":1 67134394000،"العنوان":"الضعف"،"البائع":"Qualys"}]}

2016-06-28 17:25:01،853 DEBUG [endpointPollerScheduler-2][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil -:::- VA SendSyslog systemMsg : [{"systemMsg":"91019"،"isAutoInsertSelfAcsInstance":true،"السمات":["TC-NAC.ServiceName"،"خدمة تقييم قابلية التأثر"، TC-NAC.Status،"VA اكتملت بنجاح"،"TC-NAC.Details"،"VA اكتملت، عدد نقاط الضعف التي تم العثور عليها: 5"،"TC-NAC.MACAddress"،"C0:4a:00:14:8D:4B"،"TC-NAC.IPaddress"،"10.62.148.63"،"TC-NAC.AdapterInstanceUid"،"796440B-0Address 9b5-4f3b-611-199fb81a4b99"،"TC-NAC.VendorName"،"Qualys"،"TC-NAC.AdapterInstanceName"،"QUALYS_VA"]}]

المشكلات النموذجية

المسألة 1. يحصل ISE على تقرير الثغرات مع CVSS_BASE_SCORE من 0.0 و CVSS_TEMPORAL_SCORE من 0.0، بينما يحتوي تقرير Qualys Cloud على نقاط الضعف المكتشفة.

المشكلة:

أثناء التحقق من التقرير من Qualys Cloud يمكنك رؤية نقاط الضعف المكتشفة، ومع ذلك لا تراها على ISE.

تم عرض تصحيح الأخطاء في catalyervice.log:

2016-06-02 08:30:10،323 معلومات [SimpleAsyncTaskExecutor-2][] cpm.va.service.processor.adapterMessageListener -::::- تفاصيل نقطة النهاية المرسلة إلى IRF هي {"c0:4a:00:15:75:c8":[{"Vulnerability":{"CVSS_Base_Score":0.0،"CVSS_Temporal_Score":0.0}،"stamp-4":1 6485905000،"title":"قابلية التأثر"،"بائع":"Qualys"}]}

الحل:

السبب وراء كون درجة CVSS صفر هو إما أن ليس لها نقاط ضعف أو أن علامة CVSS لم يتم تمكينها في Qualys Cloud قبل أن تقوم بتكوين المحول من خلال UI. يتم تنزيل KnowledgeBase التي تحتوي على ميزة تسجيل نقاط CVSS التي تم تمكينها بعد تكوين المحول لأول مرة. يجب عليك التأكد من تمكين تسجيل نقاط CVSS من قبل، حيث تم إنشاء مثيل المحول على ISE. يمكن القيام بذلك تحت إدارة نقاط الضعف > التقارير > الإعداد > CVSS > تمكين تسجيل نقاط CVSS

المسألة 2. لا يحصل ISE على نتائج من مجموعة Qualys Cloud، على الرغم من تطبيق نهج التخويل الصحيح.

المشكلة:

تمت مطابقة نهج التخويل المصحح، الذي يجب أن يؤدي إلى تشغيل فحص VA. بالرغم من هذه الحقيقة، لا يتم إجراء أي فحص.

تم عرض تصحيح الأخطاء في catalyervice.log:

2016-06-28 16:19:15،401 DEBUG [SimpleAsyncTaskExecutor-2][] cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -:::- رسالة من المحول: (نص:'[B@6da5e620(بايت[311])'MessageProperties [رؤوس={}، timestamp=null، messageId=null، userId=null، appId=null، clusterId=null، type=null، correlationId=null، الرد على Null، محتوى=Null، نوع=application/octet-stream، contentEncoding=null، contentLength=0، deliveryMode=PERSISTENT، expiration=null، priority=0، redelivered=false، receiveExchange=irf.topic.va-reports، receiveRoutingKey=، deliveryTag=9830، messageCount=0])

2016-06-28 16:19:15،401 تصحيح الأخطاء [SimpleAsyncTaskExecutor-2][] cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -::::- رسالة من المحول: {"requestedMacAddress":"24:77:03:3d:CF:20"،"scanStatus":"scan_error"،"scanStatusMessage":"خطأ في إطلاق المسح الضوئي: خطأ أثناء تحويل التعليمات البرمجية إلى مسح ضوئي بحسب الطلب خطأ كما يلي 1904: لا يوجد أي من عناوين IP المحددة مؤهلة للمسح الضوئي لإدارة نقاط الضعف.،"lastScanTimeLong":0،"ipAddress":"10.201.228.102"}

2016-06-28 16:19:15،771 تصحيح الأخطاء [SimpleAsyncTaskExecutor-2][] cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -:::::- فشل نتيجة مسح المحول ل Macaddress:24:77:03:3d:CF:20، عنوان IP(DB): 10.201.228.102، فشل تعيين الحالة إلى

2016-06-28 16:19:16،336 DEBUG [endpointPollerScheduler-2][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil -:::- VA SendSyslog systemMsg : [{"systemMsg":"91008"،"isAutoInsertSelfAcsInstance":true،"السمات":["TC-NAC.ServiceName"،"خدمة تقييم قابلية التأثر"، TC-NAC.Status،"VA Failure"،"TC-NAC.Details"،"خطأ في تشغيل المسح الضوئي: خطأ أثناء تحويل رمز المسح الضوئي عند الطلب والخطأ إلى مثلثي كما يلي عام 1904: لا يوجد أي من عناوين IP المحددة مؤهلة للمسح الضوئي لإدارة نقاط الضعف."،"TC-NAC.MACAddress"،"24:77:03:3d:CF:20"،"TC-NAC.IPaddress"،"10.201.28.12"، "TC-NAC.AdapterInstanceUuid"،"79640b7-09b5-4f3b-611-199fb81a4b99"،"TC-NAC.VendorName"،"Qualys"،"TC-NAC.AdapterInstanceName"،"QUALYS_VA"]}]

الحل:

يشير Qualys Cloud إلى أن عنوان IP الخاص بنقطة النهاية غير مؤهل للمسح الضوئي، الرجاء التأكد من إضافة عنوان IP لنقطة النهاية إلى إدارة الثغرات > الأصول > الأصول المضيفة > جديد > IP Track Host

المراجع

- دليل مسؤول محرك خدمات الهوية من Cisco، الإصدار 2.1

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

- الفيديو: ISE 2.1 مع Qualys

- توثيق Qualys