المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التكوينات

التحقق من الصحة

حالات الاستخدام الشائعة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين إعدادات سجل تصحيح الأخطاء على Cisco Identity Services Engine (ISE) 3.4 لتخصيص الحد الأقصى لحجم الملف وعدد الملفات.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco ISE

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على هذا برمجية وجهاز الاصدارات:

- Cisco ISE الإصدار 3.4

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

عادة ما تميل ملفات السجل إلى الدوران بسرعة أكبر من المتوقع بسبب سرعة إنشاء المعلومات، وذلك بالنسبة للمكونات الموجودة في مستويات سجل سرعة أكبر مثل تصحيح الأخطاء والتتبع. باستخدام هذه الميزة، يمكنك تخصيص حجم ملف السجل وعدد الملفات للسماح بتسجيل مزيد من المعلومات لمكونات معينة قبل كتابة السجلات.

التكوينات

انتقل إلى Operations > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configuration. حدد العقدة التي تريد تغيير إعدادات سجل تصحيح الأخطاء لها من قائمة العقد - لاحظ أن أي إعدادات تم تغييرها تؤثر على هذه العقدة المحددة فقط. حدد المكون الذي ترغب في تغيير الإعدادات الخاصة به، ثم انقر فوقDebug Log Settings.

ملاحظة: لا يمكنك تغيير إعدادات سجل تصحيح الأخطاء لأي مكون في ملف السجلprrt-server.log

صفحة تكوين سجل التصحيح

ثبتتMax File Size (MB)وFile Countحسب الحاجة أن يتحرى الإصدار. ويمكن Max File Size تعيين هذه القيمة في أي نطاق يتراوح بين 1 و 100 ميجابت. لا يوجد حد أقصى File Count مفروض.

تحذير: لتجنب ملء القرص بملفات السجل، لا يمكن أن يتجاوز إجمالي مساحة القرص للسجلات 60 جيجابايت. إذا تجاوزت إعدادات سجل التصحيح المدخلة هذا الحد، سترى رسالة تحذير "Disk space usage for logs exceeds 60GB. Please reduce Max File Size/File Count" ولا يمكنها حفظ التغييرات.

إطار إعدادات سجل التصحيح

إختياريا، يمكنك أيضا تحديد تاريخ ووقت لهذا الإعداد للرجوع إلى الافتراضي. للقيام بذلك، حدد Specify Date/Time to Reset to Defaultخانة الاختيار وحدد تاريخ ووقت إعادة تعيين الإعدادات.

تحذير: الوقت المستخدم لهذا التكوين هو Cisco ISE الساعة. الرجاء التأكد من مزامنة كافة العقد مع خادم NTP لتجنب التصرفات غير المتوقعة.

تحديد تكوين التاريخ/الوقت

انقر Save لوضع الإعدادات في حيز التنفيذ.

لإعادة ضبط إعدادات سجل تصحيح الأخطاء إلى القيمة الافتراضية لمكون ما، يمكنك تحديد المكون والنقر فوق Reset to Default الخيار، ثم تحديد Yes في النافذة المنبثقة.

إعادة التعيين إلى الإعداد الافتراضي

التحقق من الصحة

بعد تغيير إعدادات سجل تصحيح الأخطاء، قم بمراقبة مستوى Predicted Space Usage for Debug Logs التخزين الذي تم إستخدامه Total Disk Space لضمان عدم تعبئة القرص بالسعة.

مخطط إجمالي مساحة القرص

تأكد من أن Max File Size (MB) أعمدة الجدول File Count تعكس التغييرات المحفوظة.

إعدادات سجل التصحيح بعد التكوين

يمكنك التحقق من حجم السجل من واجهة سطر الأوامر (CLI) Cisco ISE. أصدرت show logging application | include collector.log الأمر. استبدل collector.log بملف السجل المناسب الذي سيتم التحقق منه.

admin#show logging application | include collector.log

84851938 Oct 15 2024 16:53:59 collector.log

حالات الاستخدام الشائعة

تميل بعض المكونات إلى التدوير بشكل أكثر تواترا مع تحديد المزيد من مستويات سجل المطالعات. سرد بعض من هذه المكونات والقيم الموصى بها لتعيينها عند تصحيح المشاكل المتعلقة بهذه المكونات:

- collector

- Max File Size: 100 ميغابايت

- File Count:25

- profiler

- Max File Size: 100 ميغابايت

- File Count: 50 (الافتراضي)