المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للتدفق

التكوينات

التحقق من الصحة

التحقق من ISE

التحقق من مشترك PxGrid

التحقق من نظير TrustSec SXP

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تمكين تصحيح الأخطاء على ISE

قصاصات السجلات

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين علامات مجموعة الأمان (SGTs) وتخصيصها لجلسات عمل معرف الخامل من خلال سياسات التخويل في ISE 3.2.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco ISE 3.2

- Passive ID و TrustSec و PxGrid

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco ISE 3.2

- FMC 7.0.1

- WS-C3850-24P التي تشغل الإصدار 16.12.1

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

Cisco Identity Services Engine (ISE) 3.2 هو الإصدار الأدنى الذي يدعم هذه القدرة. لا يغطي هذا المستند تكوين PassiveID و PxGrid و SXP. للحصول على معلومات ذات صلة، راجع دليل الإدارة.

في إصدارات ISE 3. 1 أو الإصدارات الأقدم، يمكن تعيين رقم مجموعة أمان (SGT) فقط لجلسة عمل RADIUS أو المصادقة النشطة مثل 802. 1x و MAB. مع ISE 3.2، يمكننا تكوين سياسات التخويل لجلسات عمل PassiveID بحيث أنه عندما يستقبل Identity Services Engine (ISE) أحداث تسجيل دخول المستخدم من موفر مثل Active Directory Domain Controllers (AD DC) WMI أو وكيل AD، فإنه يعين علامة مجموعة أمان (SGT) لجلسة عمل PassiveID استنادا إلى عضوية مجموعة Active Directory (AD) للمستخدم. يمكن نشر تفاصيل تعيين IP-Sgt ومجموعة الإعلانات الخاصة ب PassiveID إلى مجال TrustSec عبر بروتوكول تبادل الرقيب (SXP) و/أو إلى مشتركي شبكة تبادل النظام الأساسي (PXgrid) مثل مركز إدارة الطاقة النارية (FMC) من Cisco وتحليلات الشبكة الآمنة (Stealthwatch) من Cisco.

التكوين

الرسم التخطيطي للتدفق

الرسم التخطيطي للتدفق

التكوينات

تمكين تدفق التخويل:

انتقل إلى Active Directory > Advanced Settings > PassiveID Settings  وتحقق من Authorization Flow خانة الاختيار لتكوين سياسات التخويل لمستخدمي تسجيل الدخول إلى PassiveID. هذا خيار أعجزت افتراضيا.

تمكين تدفق التخويل

ملاحظة: لكي تعمل هذه الميزة، تأكد من تشغيل خدمات PassiveID و PxGrid و SXP في عملية النشر الخاصة بك. يمكنك التحقق من هذا ضمن Administration > System > Deployment .

تكوين مجموعة النهج:

1. إنشاء مجموعة نهج منفصلة ل PassiveID (مستحسن).

2. للشروط، أستخدم السمة PassiveID·PassiveID_Provider  وحدد نوع الموفر الخاص بك.

مجموعات النهج

3. تكوين قواعد التفويض لمجموعة النهج التي تم إنشاؤها في الخطوة 1.

- قم بإنشاء شرط لكل قاعدة واستخدم قاموس PassiveID بناء على مجموعات AD أو أسماء المستخدمين أو كليهما.

- قم بتعيين علامة مجموعة أمان لكل قاعدة وقم بحفظ التكوينات.

سياسة التخويل

ملاحظة: نهج المصادقة غير ذي صلة لأنه غير مستخدم في هذا التدفق.

ملاحظة: يمكنك إستخدام PassiveID_Username, PassiveID_Groups, أو PassiveID_Provider سمات لإنشاء قواعد التخويل.

4. انتقل إلى Work Centers > TrustSec > Settings > SXP Settings لتمكين Publish SXP bindings on pxGrid و Add RADIUS and PassiveID Mappings into SXP IP SGT Mapping Table لمشاركة تعيينات PassiveID مع مشتركي PxGrid وتضمينهم في جدول تعيينات SXP على ISE.

إعدادات SXP

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

التحقق من ISE

بمجرد إرسال أحداث تسجيل دخول المستخدم إلى ISE من موفر مثل WMI أو وكيل AD لوحدات تحكم مجال خدمة Active Directory (AD DC)، انتقل إلى فحص سجلات Live. انتقل إلى Operations > Radius > Live Logs.

سجلات Radius المباشرة

انقر فوق رمز المكبر في عمود التفاصيل لعرض تقرير مفصل لمستخدم، في هذا المثال (Smith (Domain Users) كما هو موضح هنا.

تقرير مفصل لمستخدم آخر (مسؤولو المجال). وكما هو موضح هنا، يتم تعيين مساعد رقيب مختلف وفقا لسياسة التخويل التي تم تكوينها.

تحقق من جدول تعيين الرقيب/IP في ISE. انتقل إلى Work Centers >TrustSec > All SXP Mappings.

جدول تعيينات SXP

ملاحظة: لا يمكن نشر أحداث PassiveID من موفر API إلى نظراء SXP. ومع ذلك، يمكن نشر تفاصيل الرقيب لهؤلاء المستخدمين من خلال pxGrid.

التحقق من مشترك PxGrid

يتحقق قصاصة واجهة سطر الأوامر (CLI) هذه من أن وحدة التحكم في الإدارة الأساسية (FMC) قد تعلمت تعيينات IP-SGT لجلسات PassiveID المذكورة سابقا من ISE.

التحقق من واجهة سطر الأوامر (CLI) ل FMC

التحقق من نظير TrustSec SXP

لقد تعلم المحول تعيينات IP-Sgt لجلسات عمل PassiveID من ISE، كما هو موضح في مقتبس واجهة سطر الأوامر هذا.

التحقق من واجهة سطر الأوامر (CLI) للمحول

ملاحظة: يقع تكوين المحول ل AAA و TrustSec خارج نطاق هذا المستند. الرجاء التحقق من دليل Cisco TrustSec للحصول على عمليات التكوين ذات الصلة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

تمكين تصحيح الأخطاء على ISE

انتقل إلى Administration > System > Logging > Debug Log Configuration لتعيين المكونات التالية إلى المستوى المحدد.

عقدة

اسم المكون

مستوى التسجيل

اسم ملف السجل

PassiveID

خوامل

أثر

passiveid-*.log

PxGrid

pxgrid

أثر

pxgrid-server.log

SXP

sxp

تصحيح الأخطاء

sxp.log

ملاحظة: عند الانتهاء من أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، تذكر إعادة تعيين تصحيح الأخطاء وتحديد العقدة ذات الصلة وانقر فوق Reset to Default.

قصاصات السجلات

1. يستلم ISE أحداث تسجيل الدخول من الموفر:

Passiveid-*.log file:

ملف Passiveid-*.log

2. يقوم ISE بتعيين الرقيب وفقا لسياسة التخويل التي تم تكوينها ويقوم بنشر مخطط IP-SGT لمستخدمي PassiveID إلى مشتركي PxGrid ونظراء SXP:

ملف sxp.log:

ملف sxp.log

pxgrid-server.log file:

ملف pxgrid-server.log