المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

إعادة تشغيل عمليات مركز إدارة جدار الحماية

إعادة تشغيل العمليات باستخدام واجهة مستخدم ويب

إعادة تشغيل العمليات باستخدام CLI (واجهة سطر الأوامر)

إعادة تشغيل عمليات الأجهزة المدارة

جهاز FirePOWER ووحدة FirePOWER النمطية ASA وجهاز NGIPS الظاهري

الجهاز المدار Series 2

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إعادة تشغيل الخدمات على جهاز مركز إدارة جدار الحماية من Cisco باستخدام واجهة مستخدم ويب (UI) أو CLI (واجهة سطر الأوامر).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

إعادة تشغيل عمليات مركز إدارة جدار الحماية

لاستكشاف أخطاء إحدى المشكلات وإصلاحها، يمكنك إعادة تشغيل العمليات والخدمات التي يتم تشغيلها على جهاز FireSIGHT Management Center. يمكنك إعادة تشغيل هذه الخدمات والعمليات دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الجهاز، كما هو موضح في الأقسام التالية.

إعادة تشغيل العمليات باستخدام واجهة مستخدم ويب

أكمل الخطوات التالية لإعادة تشغيل عمليات مركز إدارة جدار الحماية عبر واجهة مستخدم الويب:

1. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم ويب لمركز إدارة جدار الحماية.

2. انتقل إلى النظام > التكوين > العملية.

3. انقر على أمر تشغيل ل إعادة تشغيل وحدة تحكم مركز الإدارة. يؤدي ذلك إلى إعادة تشغيل الخدمات والعمليات.

إعادة تشغيل العمليات باستخدام CLI (واجهة سطر الأوامر)

أكمل الخطوات التالية لإعادة تشغيل عمليات مركز إدارة جدار الحماية عبر واجهة سطر الأوامر:

1. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمركز إدارة جدار الحماية.

2. دخلت خبير أسلوب:
> expert

admin@masolorifirepowermanager:~$

3. يرفع مستوى امتيازك إلى وضع المستخدم الجذري:

admin@masolorifirepowermanager:~$ sudo su -

Password:

root@masolorifirepowermanager:~#

1. دخلت هذا أمر داخل ال CLI in order to أعدت الوحدة طرفية للتحكم:

root@masolorifirepowermanager:~# /etc/rc.d/init.d/console restart

إعادة تشغيل عمليات الأجهزة المدارة

يوضح هذا القسم كيفية إعادة تشغيل العمليات التي يتم تشغيلها على جهاز مدار.

جهاز FirePOWER ووحدة FirePOWER النمطية ASA وجهاز NGIPS الظاهري

أكمل هذه الخطوات لإعادة تشغيل العمليات التي تعمل على جهاز FirePOWER أو وحدة أجهزة الأمان المعدلة (ASA) من Cisco أو الجهاز الظاهري لنظام منع التسلل من الجيل التالي (NGIPS):

1. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالجهاز المدار عبر طبقة الأمان (SSH).

2. إذا قمت بتشغيل وحدة خدمة FirePOWER (SFR) على ASA، فيجب عليك إدخال هذا الأمر على ASA للوصول إلى وحدة SFR النمطية:

ciscoasa# session sfr console

Opening console session with module sfr.

Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

FirePOWER login:

3. بعد توفير بيانات اعتماد المستخدم وتسجيل الدخول إلى shell بنجاح، أدخل هذا الأمر لإعادة تشغيل الخدمات:

> system restart

This command will restart the application.  Continue?

Please enter 'YES' or 'NO': YES

الجهاز المدار Series 2

أكمل الخطوات التالية لإعادة تشغيل العمليات التي يتم تشغيلها على جهاز مدار السلسلة 2:

1. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالجهاز المدار ل Sourcefire.

2. يرفع مستوى امتيازك إلى وضع المستخدم الجذري:

admin@FirePOWER:~$ sudo su -

3. دخلت هذا أمر داخل ال CLI in order to أعدت العملية أن يركض على أداة مدار:

root@FirePOWER:~# /etc/rc.d/init.d/sensor restart

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco