المحتويات

المقدمة

شاشة فائقة الأداء لمدة ثانية واحدة

تمكين على الإصدار 5.4 أو أحدث

تمكين على الإصدارات السابقة ل 5.4

المستندات ذات الصلة

المقدمة

على جهاز يشغل برنامج Sourcefire، يمكنك تكوين المعلمات الأساسية التي تراقب الأداء الخاص بها وإعداد تقارير عنه. تعد إحصائيات الأداء أمرا بالغ الأهمية لاستكشاف المشكلات المتعلقة بالأداء وإصلاحها على جهاز يعمل بنظام التشغيل Snort. يقدم هذا المستند الخطوات لتمكين هذه الميزة باستخدام مركز إدارة FireSIGHT.

تحذير: إذا كانت شبكتك مباشرة وقمت بتمكين أداء ثانية واحدة على نظام إنتاج، فقد يؤثر ذلك على أداء الشبكة. يجب عليك تمكين هذا فقط إذا كان هذا مطلوبا بواسطة دعم Cisco التقني لغرض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

ملاحظة: تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي).

شاشة فائقة الأداء لمدة ثانية واحدة

تتيح لك ميزة مراقبة الأداء لمدة ثانية واحدة تحديد الفواصل الزمنية التي يقوم النظام خلالها بتحديث إحصائيات الأداء على أجهزتك من خلال تكوين ما يلي:

- عدد الثواني

- عدد الحزم المحللة

عند انقضاء عدد الثواني المحددة منذ آخر تحديث لإحصائيات الأداء، يتحقق النظام من تحليل عدد الحزم المحدد. في هذه الحالة، يقوم النظام بتحديث إحصائيات الأداء. وإذا لم تكن هناك مساحة، فسينتظر النظام حتى يتم تحليل العدد المحدد من الحزم.

تمكين على الإصدار 5.4 أو أحدث

الخطوة 1: حدد السياسات > التحكم في الوصول. تظهر صفحة "نهج التحكم بالوصول".

الخطوة 2: انقر فوق أيقونة القلم الرصاص بجوار نهج التحكم بالوصول الذي تريد تحريره.

الخطوة 3: حدد علامة التبويب خيارات متقدمة. تظهر صفحة الإعدادات المتقدمة لنهج التحكم بالوصول.

الخطوة 4: انقر أيقونة القلم الرصاص المجاورة لإعدادات الأداء.

الخطوة 5: حدد علامة التبويب إحصائيات الأداء في النافذة المنبثقة التي تظهر. قم بتعديل وقت العينة أو الحد الأدنى لعدد الحزم كما هو موضح أعلاه.

الخطوة 6: إختياريا، قم بتوسيع قسم خيارات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتعديل هذه الخيارات فقط إذا طلب منك ذلك بواسطة Cisco TAC.

الخطوة 7: انقر فوق موافق.

الخطوة 8: يجب حفظ نهج التحكم في الوصول وتطبيقه حتى تصبح التغييرات التي قمت بها نافذة المفعول.

تمكين على الإصدارات السابقة ل 5.4

الخطوة 1: انتقل إلى صفحة سياسة التسلل. تسجيل الدخول إلى مركز إدارة FireSIGHT لديك. انتقل إلى السياسات > الاقتحام > سياسة الاقتحام.

الخطوة 2: قم بتحرير سياسة التطفل التي تريد تطبيقها. انقر أيقونة القلم الرصاص لتحرير السياسة.

ملاحظة: نظرا لتصميم هذا الإعداد المتقدم، يجب عليك تعديل هذا التكوين فقط ضمن نهج إقتحام يتم إستخدامه كإجراء افتراضي لنهج التحكم بالوصول الخاص بك.

الخطوة 3: إضافة طبقة نهج. انقر طبقات السياسة ثم إضافة طبقة. قم بتسمية الطبقة 1 Perfmon ثانية".

تحقق من طبقات السياسة في اللوحة اليسرى، وتأكد أن الطبقة الجديدة 1 ثانية" أعلى كل الطبقات الأخرى.

الخطوة 4: قم بتمكين تكوين إحصائيات الأداء. تحت إعدادات الأداء، حدد زر الخيار يمكن بجوار إحصائيات الأداء تشكيل، وانقر تحرير.

الخطوة 5: تعديل وقت العينة الافتراضي إلى 1 ثانية، والحد الأدنى لعدد الحزم إلى 100 حزمة.

الخطوة 6: انقر فوق معلومات النهج في اللوحة اليسرى وقم بتنفيذ التغييرات وقم بتطبيق السياسة المحدثة على الأجهزة التي تريد توصيفها.

الخطوة 7: عكس الإعدادات بعد تجميع البيانات. من أجل الإرجاع، ببساطة احذف طبقة النهج 1 ثانية".

تحذير: لا تنس إرجاع التكوين. وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة في الأداء.

المستندات ذات الصلة

- عرض أداء حدث التطفل

- إنشاء رسومات بيانية لإحصائيات أداء أحداث التطفل