المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التحقق من تكوين NAP

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية مقارنة سياسات تحليل الشبكة المختلفة (NAP) لأجهزة FirePOWER التي يديرها مركز إدارة FirePOWER (FMC).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة الشخير مفتوح المصدر

- مركز إدارة Firepower ‏(FMC)

- Firepower Threat Defense ‏(FTD)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- تنطبق هذه المقالة على جميع منصات Firepower

- برنامج الدفاع ضد تهديد FirePOWER (FTD) من Cisco الذي يشغل الإصدار 6.4.0 من البرنامج

- Firepower Management Center Virtual (FMC) الذي يشغل الإصدار 6.4.0 من البرنامج

معلومات أساسية

يستخدم الشخير تقنيات مطابقة النمط للعثور على عمليات الاستغلال ومنعها في حزم الشبكة. للقيام بهذا الإجراء، يحتاج محرك الشبكة إلى حزم شبكة ليتم إعدادها بطريقة يمكن من خلالها إجراء هذه المقارنة. وتتم هذه العملية بمساعدة برنامج العمل الوطني ويمكن أن تمر بالمراحل الثلاث التالية:

- فك الترميز

- تطبيع

- تجهيز مسبق

معالجة سياسة تحليل الشبكة لحزم في مراحل: يقوم النظام أولا بفك ترميز الحزم من خلال طبقات TCP/IP الثلاث الأولى، ثم يستمر في التطبيع والمعالجة المسبقة واكتشاف شذوذ البروتوكول.

توفر المعالجات المسبقة وظيفتين رئيسيتين:

- تطبيع حركة المرور لمزيد من التفتيش

- التعرف على الحالات الشاذة للبروتوكول

ملاحظة: تتطلب بعض قواعد سياسة الاقتحام خيارات معينة سابقة للمعالج لإجراء الكشف

للحصول على معلومات حول برنامج Snort مفتوح المصدر، يرجى زيارة الموقع https://www.snort.org/

التحقق من تكوين NAP

لإنشاء سياسات حماية مستوى التحكم (NAP) الخاصة بقوة الحماية أو تحريرها، انتقل إلى سياسات وحدة التحكم في الإدارة الأساسية (FMC) > التحكم في الوصول > التطفل، ثم انقر فوق خيار سياسة تحليل الشبكة في الركن العلوي الأيمن، كما هو موضح في الصورة:

التحقق من نهج تحليل الشبكة الافتراضي

تحقق من سياسة تحليل الشبكة (NAP) الافتراضية المطبقة على نهج التحكم في الوصول (ACP)

انتقل إلى السياسات > التحكم في الوصول وحرر قائمة التحكم في الوصول (ACP) التي تريد التحقق منها. انقر فوق علامة التبويب خيارات متقدمة والتمرير إلى أسفل إلى قسم تحليل الشبكة وسياسات التسلل.

سياسة تحليل الشبكة الافتراضية المرتبطة ب ACP هي الأمان المتوازن والاتصال المتوازن، كما هو موضح في الصورة:

ملاحظة: لا تخلط بين التأمين المتوازن والاتصال لسياسات الاقتحام والأمان المتوازن والاتصال ل تحليل الشبكة. الأول يتعلق بقواعد الشخير بينما الثاني يتعلق بالمعالجة المسبقة وفك الترميز.

مقارنة سياسة تحليل الشبكة (NAP)

ويمكن مقارنة سياسات برامج العمل الوطنية بالتغييرات التي تم إجراؤها، ويمكن أن تساعد هذه الميزة في تحديد المشكلات واستكشاف أخطائها وإصلاحها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضا إعداد تقارير مقارنة برامج العمل الوطنية وتصديرها في الوقت نفسه.

انتقل إلى السياسات > التحكم في الوصول > التطفل. بعد ذلك، انقر فوق خيار نهج تحليل الشبكة في أعلى اليمين. تحت صفحة سياسة NAP يمكنك مشاهدة علامة التبويب مقارنة السياسات في الجانب العلوي الأيمن، كما هو موضح في الصورة:

تتوفر مقارنة نهج تحليل الشبكة في متغيرين:

- بين سياستين مختلفتين لخطط العمل الوطنية

- بين تنقيحين مختلفين لنفس سياسة خطط التكيف الوطنية

توفر نافذة المقارنة مقارنة سطر بسطر بين سياستين محددتين لخطط العمل الوطنية، كما يمكن تصدير نفس النهج كتقرير من علامة التبويب تقرير المقارنة في أعلى اليمين، كما هو موضح في الصورة:

للمقارنة بين إصدارين من سياسة NAP نفسها، يمكن إختيار خيار المراجعة لتحديد معرف المراجعة المطلوب، كما هو موضح في الصورة: