المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

أهم المهام التي يجب القيام بها قبل ترقية FMC

أختر إصدار البرنامج الهدف ل FMC

التحقق من نموذج FMC الحالي وإصدار البرنامج

تخطيط مسار الترقية

تحميل حزم الترقية

إنشاء النسخ الاحتياطي ل FMC

التحقق من مزامنة NTP

التحقق من مساحة القرص

نشر كافة تغييرات النهج المعلقة

تشغيل عمليات التحقق من جاهزية برنامج Firepower

أهم الأمور التي يتعين القيام بها بعد ترقية FMC

نشر كافة تغييرات النهج المعلقة

التحقق من تثبيت أحدث قاعدة بيانات للقابلية للتأثر وبصمة الإصبع

التحقق من قاعدة الشخير والإصدار الحالي لحزمة الأمان في الوضع Lightweight

التحقق من الإصدار الحالي لتحديث الموقع الجغرافي

أتمتة تحديث قاعدة بيانات تصفية URL مع المهمة المجدولة

تكوين النسخ الاحتياطية الدورية

التأكد من تسجيل الترخيص الذكي

مراجعة تكوين مجموعات المتغيرات

التحقق من تمكين خدمات السحابة

تصفية URL

الحماية المتقدمة للشبكات

منطقة Cisco Cloud

تكوين حدث Cisco Cloud

تمكين تكامل SecureX

دمج شريط SecureX

إرسال أحداث الاتصال إلى SecureX

تكامل نقطة النهاية الآمنة (AMP لنقاط النهاية)

دمج تحليلات البرامج الضارة الآمنة (شبكة التهديدات)

المقدمة

يصف هذا المستند أفضل ممارسات التحقق والتكوين للإكمال قبل وبعد ترقية مركز إدارة جدار الحماية الآمن (FMC) من Cisco إلى الإصدار 6.6.1+.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الأجهزة: Cisco FMC 1000

- البرنامج: الإصدار 7.0.0 (بنية 94)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

أهم المهام التي يجب القيام بها قبل ترقية FMC

أختر إصدار البرنامج الهدف ل FMC

مراجعة ملاحظات إصدار FirePOWER للإصدار الهدف والتعرف على:

- التوافق

- الميزات والوظائف

- مشاكل تم حلها

- مشكلات معروفة

التحقق من نموذج FMC الحالي وإصدار البرنامج

التحقق من نموذج FMC الحالي وإصدار البرنامج:

1. انتقل إلى التعليمات > حول.

2. تحقق من النموذج وإصدار البرنامج.

تخطيط مسار الترقية

وفقا لإصدار برنامج FMC الحالي والهدف، قد تكون هناك حاجة إلى ترقية مؤقتة. في دليل ترقية مركز إدارة FirePOWER من Cisco، راجع قسم "مسار الترقية: مراكز إدارة Firepower" وحدد مسار الترقية.

تحميل حزم الترقية

لتحميل حزمة الترقية إلى الجهاز، أكمل الخطوات التالية:

1. قم بتنزيل حزمة الترقية من صفحة تنزيل البرامج.

2. في FMC، انتقل إلى النظام > التحديثات.

3. أختر تحديث التحميل.

4. انقر على زر تحميل حزمة تحديث البرامج المحلية لاسلكي.

5. انقر على تصفح واختر الحزمة.

6. انقر فوق تحميل.

إنشاء النسخ الاحتياطي ل FMC

النسخ الاحتياطي هو خطوة مهمة لاسترداد البيانات بعد الكوارث، والتي تسمح باستعادة التكوين في حالة فشل الترقية بشكل كارثي.

1. انتقل إلى النظام > أدوات > النسخ الاحتياطي/الاستعادة.

2. أختر النسخ الاحتياطي لإدارة FirePOWER.

3. في حقل الاسم، أدخل اسم النسخة الاحتياطية.

4. أختر موقع التخزين والمعلومات التي يجب تضمينها في النسخة الاحتياطية.

5. انقر فوق بدء النسخ الاحتياطي.

6. من الإعلام > المهام، قم بمراقبة تقدم إنشاء النسخ الاحتياطي.

تلميح: نوصي بشدة بإجراء نسخ إحتياطي إلى موقع بعيد آمن والتحقق من نجاح عملية النقل. يمكن تكوين وحدة التخزين عن بعد من صفحة إدارة النسخ الاحتياطي.

لمزيد من المعلومات، راجع:

- دليل تكوين مركز إدارة Firepower، الإصدار 7.0 - الفصل: النسخ الاحتياطي والاستعادة

- دليل تكوين مركز إدارة Firepower، الإصدار 7.0 - إدارة التخزين عن بعد

التحقق من مزامنة NTP

لإجراء ترقية ناجحة لوحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FMC)، يلزم مزامنة NTP. للتحقق من مزامنة NTP، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى النظام > التكوين > الوقت.

2. تحقق من حالة NTP.

ملاحظة: الحالة: يشير "قيد الاستخدام" إلى مزامنة الجهاز مع خادم NTP.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل تكوين Firepower Management Center، الإصدار 7.0 - مزامنة الوقت والوقت.

التحقق من مساحة القرص

وفقا لنموذج FMC والإصدار الهدف، تأكد من توفر مساحة حرة على القرص، وإلا فشلت الترقية. للتحقق من مساحة قرص FMC المتوفرة، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى النظام > الصحة > الشاشة.

2. أختر FMC.

3. قم بتوسيع القائمة والبحث عن إستخدام القرص.

4. يمكن العثور على متطلبات مساحة القرص في إختبارات الوقت ومتطلبات مساحة القرص.

نشر كافة تغييرات النهج المعلقة

قبل تثبيت التحديث أو التصحيح، يلزم نشر التغييرات في أجهزة الاستشعار. لضمان نشر جميع التغييرات المعلقة، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى نشر > نشر.

2. أختر جميع الأجهزة الموجودة في القائمة وقم بالنشر.

تحذير: يشير عمود فحص المقاطعة إلى مقاطعة حركة المرور

تشغيل عمليات التحقق من جاهزية برنامج Firepower

تعمل إختبارات الاستعداد على تقييم إستعداد جهاز أمان FirePOWER لترقية البرامج.

لتنفيذ عمليات التحقق من إستعداد البرامج، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى النظام > التحديثات.

2. حدد رمز التثبيت بجوار الإصدار الهدف.

3. أخترت ال FMC وطقطقة تدقيق إستعداد.

4. في النافذة المنبثقة، انقر موافق.

5. مراقبة عملية التحقق من الاستعداد من الإعلامات > المهام.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل ترقية مركز إدارة FirePOWER من Cisco - إختبارات جاهزية برامج FirePOWER.

أهم الأمور التي يتعين القيام بها بعد ترقية FMC

نشر كافة تغييرات النهج المعلقة

بعد كل تثبيت تحديث أو حزمة تصحيح مباشرة، يلزم نشر التغييرات في أجهزة الاستشعار. لضمان نشر جميع التغييرات المعلقة، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى نشر > نشر.

2. أختر جميع الأجهزة الموجودة في القائمة وانقر فوق نشر.

تحذير: يشير عمود فحص المقاطعة إلى مقاطعة حركة المرور

التحقق من تثبيت أحدث قاعدة بيانات للقابلية للتأثر وبصمة الإصبع

للتحقق من إصدار بصمة الإصبع (VDB) الحالي، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى التعليمات > حول.

2. دققت ال VDB صيغة.

لتنزيل تحديثات VDB مباشرة من cisco.com، يلزم توفر إمكانية الوصول من FMC إلى cisco.com.

1. انتقل إلى النظام > تحديثات > تحديثات المنتج.

2. أختر تنزيل التحديثات.

3. قم بتثبيت أحدث إصدار متوفر.

4. يجب إعادة نشر أجهزة الاستشعار بعد ذلك.

ملاحظة: إذا لم يكن لدى FMC اتصال بالإنترنت، يمكن تنزيل حزمة VDB مباشرة من موقع الويب software.cisco.com.

يوصى بجدولة المهام لتنفيذ التنزيلات والتثبيتات التلقائية لحزمة VDB.

كممارسة جيدة، تحقق من تحديثات VDB يوميا وركبها على FMC خلال عطلات نهاية الأسبوع.

in order to فحصت ال VDB يوميا من www.cisco.com، هذا steps:

1. انتقل إلى النظام > أدوات > جدولة.

2. انقر فوق إضافة مهمة.

3. من القائمة المنسدلة نوع الوظيفة، أختر تنزيل آخر تحديث.

4. لتشغيل مهمة الجدولة، انقر فوق زر تكرار الاختيار.

5. كرر المهمة كل يوم وقم بتشغيلها في الساعة 3:00 صباحا أو خارج ساعات العمل.

6. للحصول على عناصر التحديث، حدد خانة الاختيار قاعدة بيانات الثغرات.

in order to ركبت آخر VDB في ال FMC، ثبتت الدورية مهمة أسبوعيا:

1. انتقل إلى النظام > أدوات > جدولة.

2. انقر فوق إضافة مهمة.

3. من القائمة المنسدلة نوع الوظيفة، أختر تثبيت آخر تحديث.

4. من أجل جدولة المهمة لتشغيلها، انقر فوق زر تكرار الاختيار.

5. كرر المهمة كل أسبوع وقم بتشغيلها في الساعة 5:00 صباحا أو خارج ساعات العمل.

6. للحصول على عناصر التحديث، حدد خانة الاختيار قاعدة بيانات الثغرات".

لمزيد من المعلومات، راجع دليل تكوين مركز إدارة Firepower، الإصدار 7.0 - تحديث قاعدة بيانات الثغرات (VDB)

التحقق من قاعدة الشخير والإصدار الحالي لحزمة الأمان في الوضع Lightweight

للتحقق من قاعدة الشبكة (SRU) الحالية وحزمة الأمان خفيفة الوزن (LSP) وإصدارات الموقع الجغرافي، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى التعليمات > حول.

2. تحقق من إصدار تحديث القاعدة ومن إصدار LSP.

لتنزيل SRU و LSP مباشرة من www.cisco.com، يلزم توفر إمكانية الوصول من FMC إلى www.cisco.com.

1. انتقل إلى النظام > التحديثات > تحديثات القواعد.

2. من علامة التبويب تحديث قاعدة مرة واحدة/إستيراد القواعد، أختر تنزيل تحديث قاعدة جديدة من موقع الدعم.

3. أختر إستيراد.

4. قم بنشر التكوين على أجهزة الاستشعار بعد ذلك.

ملاحظة: إذا لم تكن وحدة إدارة الاتصالات (FMC) تتوفر لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت، يمكن تنزيل حزم SRU و LSP مباشرة من موقع الويب software.cisco.com.

تكون تحديثات قاعدة التطفل تراكمية، ومن المستحسن دائما إستيراد آخر تحديث.

من أجل تشغيل التنزيل والنشر الأسبوعيين لتحديثات قواعد التشغيل (SRU/LSP)، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى النظام > التحديثات > تحديثات القواعد.

2. في علامة التبويب تكرار عمليات الاستيراد لتحديث القاعدة، حدد خانة الاختيار تمكين عمليات الاستيراد المتكررة لتحديث القاعدة من موقع الدعم.

3. أختر معدل تكرار الاستيراد أسبوعيا، أختر يوما واحدا من الأسبوع وآخر بعد الظهر للتنزيل ونشر السياسات.

4. طقطقة حفظ.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل تكوين مركز إدارة Firepower، الإصدار 7.0 - تحديث قواعد التسلل.

التحقق من الإصدار الحالي لتحديث الموقع الجغرافي

للتحقق من إصدار الموقع الجغرافي الحالي، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى التعليمات > حول.

2. تحقق من إصدار تحديث الموقع الجغرافي.

لتنزيل تحديثات الموقع الجغرافي مباشرة من www.cisco.com، يلزم توفر إمكانية الوصول من FMC إلى www.cisco.com.

1. انتقل إلى النظام > التحديثات > تحديثات الموقع الجغرافي.

2. من علامة التبويب تحديث الموقع الجغرافي لمرة واحدة، أختر تنزيل تحديث الموقع الجغرافي وتثبيته من موقع الدعم.

3. انقر فوق استيراد.

ملاحظة: إذا لم يكن لدى FMC اتصال بالإنترنت، يمكن تنزيل حزمة تحديثات الموقع الجغرافي مباشرة من software.cisco.com.

من أجل تشغيل تحديثات الموقع الجغرافي التلقائية، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى النظام > التحديثات > تحديثات الموقع الجغرافي.

2. في قسم "تحديثات الموقع الجغرافي المتكررة"، حدد خانة الاختيار تمكين "التحديثات الأسبوعية المتكررة" من موقع الدعم.

3. أختر تردد الاستيراد أسبوعيا ثم أختر يوم الاثنين عند منتصف الليل.

4. طقطقة حفظ.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل تكوين مركز إدارة Firepower، الإصدار 7.0 - تحديث قاعدة بيانات الموقع الجغرافي (GeoDB).

أتمتة تحديث قاعدة بيانات تصفية URL مع المهمة المجدولة

لضمان أن بيانات التهديد لتصفية URL حديثة، يجب على النظام الحصول على تحديثات البيانات من سحابة Cisco Collective Security Intelligence (CSI). لأتمتة هذه العملية، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى النظام > أدوات > جدولة.

2. انقر فوق إضافة مهمة.

3. من القائمة المنسدلة نوع الوظيفة، أختر تحديث قاعدة بيانات تصفية URL.

4. لتشغيل مهمة الجدولة، انقر فوق الزر تكرار الخيار.

5. كرر المهمة كل أسبوع وقم بتشغيلها في الساعة 8:00 مساء أيام الأحد أو خارج ساعات العمل.

6. طقطقة حفظ.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل تكوين مركز إدارة Firepower، الإصدار 7.0 - أتمتة تحديثات تصفية URL باستخدام مهمة مجدولة.

تكوين النسخ الاحتياطية الدورية

وكجزء من خطة إستعادة البيانات بعد الكوارث، يوصى بإجراء عمليات نسخ إحتياطي دورية.

1. تأكد من أنك في المجال العام.

2. قم بإنشاء ملف تعريف النسخ الاحتياطي ل FMC. لمزيد من المعلومات، راجع قسم إنشاء النسخ الاحتياطي ل FMC.

3. انتقل إلى النظام > أدوات > جدولة.

4. انقر فوق إضافة مهمة.

5. من القائمة المنسدلة نوع الوظيفة، أختر نسخ إحتياطي.

6. لتشغيل مهمة الجدولة، انقر فوق الزر تكرار الخيار.

يجب تعديل معدل تكرار النسخ الاحتياطي ليلائم إحتياجات المؤسسة. نحن نوصي بإنشاء نسخ إحتياطية أثناء إطار الصيانة أو في أي وقت آخر يكون فيه الاستخدام منخفضا.

7. للحصول على نوع النسخة الاحتياطية، انقر فوق الزر Management Center Radio.

8. من القائمة المنسدلة ملف تعريف النسخ الاحتياطي، أختر ملف تعريف النسخ الاحتياطي.

9. طقطقة حفظ.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل تكوين مركز إدارة Firepower، الإصدار 7.0 - الفصل: النسخ الاحتياطي والاستعادة.

التأكد من تسجيل الترخيص الذكي

للتسجيل في مركز إدارة جدار الحماية من Cisco باستخدام مدير البرامج الذكية من Cisco، أكمل الخطوات التالية:

1. في https://software.cisco.com، انتقل إلى مدير البرامج الذكية > إدارة التراخيص.

2. انتقل إلى المخزون > علامة التبويب العامة وقم بإنشاء رمز مميز جديد.

3. في واجهة مستخدم FMC، انتقل إلى النظام > التراخيص > التراخيص الذكية.

4. طقطقة سجل.

5. إدراج الرمز المميز الذي تم إنشاؤه في مدخل ترخيص برامج Cisco الذكية.

6. ضمنت أن ال cisco ناجح شبكة مكنت.

7. انقر فوق تطبيق التغييرات.

8. تحقق من حالة الترخيص الذكي.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل تكوين مركز إدارة Firepower، الإصدار 7.0 - تسجيل التراخيص الذكية.

مراجعة تكوين مجموعات المتغيرات

تأكد من أن متغير HOME_NET يحتوي على الشبكات/الشبكات الفرعية الداخلية فقط في المؤسسة. يؤثر تعريف مجموعة المتغيرات غير الصحيحة تأثيرا ضارا على أداء جدار الحماية.

1. انتقل إلى كائنات > مجموعة متغيرات.

2. قم بتحرير مجموعة المتغيرات المستخدمة من قبل نهج التطفل الخاص بك. يسمح بوجود مجموعة متغير واحدة لكل نهج إقتحام بإعدادات مختلفة.

3. قم بضبط المتغيرات وفقا لبيئتك وانقر فوق حفظ.

المتغيرات الأخرى ذات الأهمية هي DNS_SERVERS أو HTTP_SERVERS.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل تكوين مركز إدارة Firepower، الإصدار 7.0 - مجموعات المتغيرات.

التحقق من تمكين خدمات السحابة

للاستفادة من الخدمات السحابية المختلفة، لاانتقل إلى النظام > التكامل > خدمات الشبكة.

تصفية URL

1. قم بتمكين تصفية URL والسماح بالتحديثات التلقائية، قم بتشغيل Cisco Cloud للاستعلام عن عناوين URL غير المعروفة.

يتطلب انتهاء صلاحية عنوان URL لذاكرة التخزين المؤقت الأكثر تكرارا المزيد من الاستعلامات إلى مجموعة النظراء مما ينتج عنه أحمال ويب أبطأ.

2. قم بحفظ التغييرات.

تلميح: لانتهاء صلاحية عنوان URL لذاكرة التخزين المؤقت، أترك الافتراضي أبدا. في حالة الحاجة إلى إعادة تصنيف ويب أكثر صرامة، يمكن تعديل هذا الإعداد وفقا لذلك.

الحماية المتقدمة للشبكات

1. تأكد من تشغيل كلا الإعدادين: تمكين التحديثات التلقائية لاكتشاف البرامج الضارة المحلية ومشاركة URI من أحداث البرامج الضارة مع Cisco.

2. في FMC 6.6.x، قم بتعطيل إستخدام المنفذ القديم 32137 ل AMP للشبكات لذلك يكون منفذ TCP المستخدم بدلا من ذلك 443.

3. قم بحفظ التغييرات.

ملاحظة: لم يعد هذا الإعداد متوفرا في FMC 7.0+ والمنفذ دائما هو 443.

منطقة Cisco Cloud

1. يجب أن تتطابق منطقة السحابة مع منطقة مؤسسة SecureX. في حالة عدم إنشاء مؤسسة SecureX، أختر المنطقة الأقرب إلى تثبيت FMC: منطقة APJ أو منطقة الاتحاد الأوروبي أو منطقة الولايات المتحدة.

2. قم بحفظ التغييرات.

تكوين حدث Cisco Cloud

بالنسبة إلى FMC 6.6.x

1. تأكد من أن الخيارات الثلاثة جميعها: إرسال أحداث الاتصال ذات الأولوية العالية إلى السحابة، وإرسال أحداث الملفات والبرامج الضارة إلى السحابة، وإرسال أحداث التطفل إلى السحابة تم إختيارها.

2. قم بحفظ التغييرات.

بالنسبة إلى FMC 7.0+

1. تأكد من إختيار كلا الخيارين: إرسال أحداث التطفل إلى السحابة وإرسال أحداث الملف والبرامج الضارة إلى السحابة.

2. للحصول على نوع أحداث الاتصال، أختر الكل إذا كانت تحليلات الأمان وحل التسجيل قيد الاستخدام. ل SecureX، أختر أحداث الأمان فقط.

3. قم بحفظ التغييرات.

تمكين تكامل SecureX

يوفر تكامل SecureX إمكانية رؤية فورية في مشهد التهديد عبر منتجات أمان Cisco الخاصة بك. للاتصال ب SecureX وتمكين الشريط، اتبع الخطوات التالية:

دمج شريط SecureX

ملاحظة: يتوفر هذا الخيار ل FMC الإصدار 7.0+.

1. تسجيل الدخول إلى SecureX وإنشاء عميل واجهة برمجة تطبيقات:

- في حقل اسم العميل، أدخل اسما وصفيا لوحدة التحكم في الوصول عن بعد (FMC). على سبيل المثال، عميل واجهة برمجة التطبيقات FMC 7. 0.

- انقر فوق علامة التبويب عملاء كود المصادقة.

- في القائمة المنسدلة إعداد العميل المسبق"، أختر الشريط. وهي تختار النطاقات: سجل الحالات، Enrichment:read، Global Intel:read، inspection:read، notification، orbital، Private Intel، profile، response، telemetry:write.

- قم بإضافة عنواني URLs المعاد توجيههما المعروضين في FMC:

إعادة توجيه عنوان URL: <FMC_URL>/securex/oauth/callback

عنوان URL الثاني لإعادة التوجيه: <FMC_URL>/securex/testcallback

- في القائمة المنسدلة توافر، أختر مؤسسة.

- انقر فوق إضافة عميل جديد.

2. من FMC، انتقل إلى نظام > SecureX.

3. قم بتشغيل التبديل في الزاوية العليا اليمنى وتأكد من أن المنطقة الموضحة تتطابق مع مؤسسة SecureX.

4. انسخ معرف العميل وكلمة مرور العميل ولصقهما في FMC.

5. أختر إختبار التكوين.

6. سجل الدخول إلى SecureX لتخويل عميل واجهة برمجة التطبيقات (API).

7. قم بحفظ التغييرات وتحديث المستعرض لرؤية الشريط المعروض في الجزء السفلي.

8. قم بتوسيع الشريط واختر Get SecureX. أدخل بيانات اعتماد SecureX إذا طلب منك ذلك.

9. يعمل شريط SecureX الآن بشكل كامل لمستخدم FMC لديك.

5YVPsGdzrkX8q8q0yYl-tDitezO6p_17MtH6NATx68fUZ5u9T3qOEQ

ملاحظة: إذا كان أي مستخدم آخر لوحدة التحكم في الإدارة الأساسية (FMC) يتطلب الوصول إلى الشريط، فيجب على هذا المستخدم تسجيل الدخول إلى الشريط باستخدام بيانات اعتماد SecureX.

إرسال أحداث الاتصال إلى SecureX

1. في FMC، انتقل إلى System > Integration (النظام) > Cloud Services (خدمات السحابة) وتأكد من أن تكوين حدث Cisco Cloud يرسل أحداث الاقتحام والملف والبرامج الضارة كما هو موضح في قسم تشغيل خدمات السحابة.

2. تأكد من تسجيل FMC باستخدام ترخيص SMART كما هو موضح في قسم التسجيل بالتراخيص الذكية.

3. لاحظ اسم الحساب الظاهري المعين كما هو معروض في FMC ضمن النظام > التراخيص > التراخيص الذكية.

4. تسجيل FMC في SecureX:

- في SecureX، انتقل إلى إدارة > أجهزة.

- أختر إدارة الأجهزة.

- تأكد من أن الإطارات المنبثقة مسموح بها في المستعرض.

- قم بتسجيل الدخول إلى تبادل خدمات الأمان (SSE).

- انتقل إلى قائمة أدوات > ربط الحسابات الذكية/الظاهرية.

- أختر ربط المزيد من الحسابات.

- حدد الحساب الظاهري المعين إلى FMC (الخطوة 3).

- أختر ربط الحسابات الذكية/الظاهرية.

- تأكد من إدراج جهاز FMC في الأجهزة.

- انتقل إلى علامة التبويب خدمات السحابة، وقم بتشغيل إستجابة تهديد Cisco SecureX وتصحيح الميزات.

- أختر إعدادات الخدمة الإضافية (أيقونة التروس) بجوار ميزة التدقيق.

- في علامة التبويب "عام"، أختر مشاركة بيانات الحدث مع Talos.

- في علامة التبويب ترقية تلقائية للأحداث، في قسم حسب نوع الحدث أختر كل أنواع الأحداث المتاحة وقم بالحفظ.

5. في بوابة SecureX الرئيسية، انتقل إلى وحدات التكامل > FirePOWER وأضف وحدة تكامل Firepower.

6. إنشاء لوحة معلومات جديدة.

7. إضافة التجانبات المتعلقة ب FirePOWER.

تكامل نقطة النهاية الآمنة (AMP لنقاط النهاية)

لتمكين تكامل نقطة النهاية الآمنة (AMP لنقاط النهاية) مع نشر FirePOWER، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى AMP > إدارة AMP.

2. أختر إضافة اتصال سحابة AMP.

3. أختر السحابة وقم بالتسجيل.

ملاحظة: تعني الحالة الممكنة إنشاء الاتصال بالسحابة.

التجميع تحليلات البرامج الضارة الآمنة (شبكة التهديدات)

بشكل افتراضي، يمكن أن يتصل مركز إدارة Firepower بسحابة شبكة تهديدات الحماية العامة من Cisco لإرسال الملفات واسترداد التقارير. لا يمكن حذف هذا الاتصال. ومع ذلك، يوصى باختيار الأقرب إلى شبكة النشر الخاصة بك:

1. انتقل إلى AMP > إتصالات التحليل الديناميكي.

2. انقر تحرير (أيقونة القلم الرصاص) في قسم الإجراء.

3. أختر اسم السحابة الصحيح.

4. لإقران حساب "شبكة التهديدات" للإبلاغ التفصيلي والوظائف المتقدمة لوضع الحماية، انقر فوق رمز الاقتران.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل تكوين مركز إدارة FirePOWER، الإصدار 7.0 - تمكين الوصول إلى التحليل الديناميكي يؤدي إلى وجود سحابة عامة.

للحصول على تكامل جهاز شبكة مؤشرات الترابط المحلي، راجع دليل تكوين مركز إدارة FirePOWER، الإصدار 7.0 - جهاز التحليل الديناميكي الداخلي (شبكة تهديدات الحماية من Cisco) .