المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين عنصر التحكم المخصص لعرض معدل حركة مرور البيانات على واجهة الأجهزة المدارة. يوضح التكوين مثالا أساسيا لمعدل حركة المرور المرتبط بكل واجهة لجميع الأجهزة المدارة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة تقنية FirePOWER

- معرفة التنقل الأساسي داخل مركز إدارة Firepower

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- مركز إدارة Firepower الإصدار 6.1.x والإصدارات الأحدث

- قابل للتطبيق على أجهزة إستشعار التهديد المدارة Defense/Firepower

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

التكوينات

الخطوة 1. تسجيل الدخول إلى مركز إدارة Firepower مع امتيازات المسؤول.

بمجرد نجاح تسجيل الدخول، انتقل إلى نظرة عامة> لوحة المعلومات > إضافة عناصر واجهة مستخدم، كما هو موضح في الصورة

أ) طريقة العرض الكلاسيكية:

ب) منظر ضوئي:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة العناصر واختر التحليل المخصص:

أ) طريقة العرض الكلاسيكية:

ب) منظر ضوئي:

الخطوة 3. انتقل للخلف إلى لوحة المعلومات وقم بتكوين عنصر واجهة المستخدم كما هو موضح في الصورة:

أ) طريقة العرض الكلاسيكية:

ب) منظر ضوئي:

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.