المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

مشكلة: توجد مشكلات في تكوين FTD HA على وحدة التحكم في الإدارة الأساسية (FMC) عند إستخدام إثنين من هياكل FirePOWER لاسماء النظام المكررة

الحل

الأخطاء ذات الصلة

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة ظهرت على أجهزة FirePOWER عند تكوين زوج حماية ضد تهديد الطاقة النارية (FTD) عالي التوفر (HA) من مركز إدارة FirePOWER (FMC) عندما يكون لكلا هيكل FirePOWER اسم نظام مكرر. الغرض الرئيسي من هذا المستند هو مساعدتك على فهم هذه المشكلة وتوفير الإرشادات الخاصة بالقرار.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- التكوين الأساسي Cisco FMC.

- التكوين الأساسي ل Cisco FTD.

- التكوين الأساسي لنظام التشغيل القابل للتشغيل (FXOS) Cisco Firepower.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco FMC الإصدار 6.2.1

- برنامج الدفاع ضد التهديد Cisco Firepower 4120 الإصدار 6.2.1

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

مشكلة: توجد مشكلات في تكوين FTD HA على وحدة التحكم في الإدارة الأساسية (FMC) عند إستخدام إثنين من هياكل FirePOWER لاسماء النظام المكررة

هناك مشكلة تحدث عندما تحاول إضافة FTD ثانوي في تكوين زوج HA في FMC عند تكرار أسماء أنظمة هيكل الطاقة النارية. المشكلة الأساسية أن أنت يستطيع لا يختار FTD ثانوي أن يخلق ال HA زوج وهذا لأن ال FMC لا يعرض ال FTD ثاني كخيار على الإطلاق، تماما كما أنت يستطيع رأيت في الصورة.

ونظرا لهذه المشكلة، لا يهم إختيار FTD باعتباره النظير الأساسي، بمجرد إختيار FTD الأساسي لزوج HA، لا يمكنك إختيار أي FTD كإعداد ثانوي لزوج HA.

الحل

أكد مطورو FTD أن هذه المشكلة تحدث لأن كلا هيكلي FirePOWER تم تكوينهما بنفس اسم النظام:

الخطوة 1.  في هذا المثال، يمكنك تأكيد أن كل من هيكل FirePOWER يستخدم نفس اسم النظام مثل FTD-4120:

لهيكل FPR 1:

لهيكل FPR 2:

الخطوة 2.  لحل هذه المشكلة، قم بالوصول إلى كل من هيكل Firepower من واجهة سطر الأوامر (CLI) وتغيير اسم النظام الخاص بهم لاستخدام اسم مختلف لكل هيكل:

بالنسبة لهيكل Firepower 1:

FTD-4120-A# scope system

FTD-4120-A /system # set name FTD-4120-FCCC

Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively

FTD-4120-A /system* #commit-buffer

FTD-4120-A /system #

FTD-4120-FCCC-A /system #

بالنسبة لهيكل Firepower 2:

FTD-4120-A# scope system

FTD-4120-A /system # set name FTD-4120-CCDC

Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively

FTD-4120-A /system* #commit-buffer

FTD-4120-A /system #

FTD-4120-CCDC-A /system #

الخطوة 3.  بعد تغيير اسم النظام لكل من هيكل FirePOWER، انتقل إلى حذف كل FTD وإعادة إضافته إلى FMC.

الخطوة 4.  بمجرد إضافة كل من FTD إلى FMC، حدد الخيار إضافة توفر عال من الأجهزة > إدارة الأجهزة > إضافة توفر عال، هذه المرة يمكنك إختيار FTD الثاني لزوج التوفر العالي:

الخطوة 5.  تهيئة خيارات HA المطلوبة:

الخطوة 6.  تأكد من إضافة زوج FTD HA بشكل صحيح إلى FMC:

الأخطاء ذات الصلة

يحتاج CSCvc9926 FMC GUI أن يشير إلى السبب وراء عدم عرض جهاز على أنه خيار "ثانوي" ل FTD HA

يجب أن تكون أسماء هياكل CSCvc99919 فريدة عند تشكيل FTD HA