المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية عرض/التحقق من التغييرات التي تم إجراؤها على سياسة التحكم في الوصول (ACP). وهذا قابل للتطبيق أيضا لتحديد التغييرات التي تم إجراؤها على إعدادات الواجهة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة تقنية FirePOWER

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Firepower Management Center 6.1.0.5 والإصدارات الأحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

التكوينات

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لمركز إدارة FirePOWER باستخدام امتيازات المسؤول.

الخطوة 2. انتقل إلى السياسات > التحكم في الوصول وانقر لتحرير (أو حتى إنشاء سياسة جديدة).

مثال:

قم بإجراء بعض التغييرات على النهج. على سبيل المثال، أضف قاعدة جديدة كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 3. بعد ذلك، احفظ تغييرات النهج.

الخطوة 4. الآن، انتقل إلى النظام > المراقبة > التدقيق وابحث عن سجل التغيير الذي قمت به للتو. يظهر كما هو موضح في هذه الصورة:

الخطوة 5. يمكنك الآن مشاهدة سجل، كما هو موضح في الصورة السابقة، في أول سطر له حفظ نهج <Policy_name> مع رمز بجانبه (مبرز).

الخطوة 6. انقر فوق الرمز وسيتم إعادة توجيهه إلى صفحة مختلفة تظهر التغييرات/الإضافات/التعديلات التفصيلية التي تم إجراؤها على السياسة.

التحقق من الصحة

تتوفر هذه السجلات للنقطة التي لا يتم فيها تنقيح سجلات التدقيق.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.