المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المشكلة

ماذا يحدث بعد تاريخ انتهاء الصلاحية؟

كيف يمكنك التحقق بسرعة من انتهاء صلاحية الشهادة أو تاريخ انتهاء صلاحيتها؟

كيف يتم إعلامي في المستقبل حول انتهاء صلاحية الشهادة القادمة؟

الحل 1 - لم تنته صلاحية الشهادة بعد (السيناريو المثالي)

نهج موصى به

الحل 2 - انتهت صلاحية الشهادة بالفعل

لا يزال FTDs متصلا من خلال SFTUNNEL

لم يعد FTDs متصلا من خلال sftunnel

نهج موصى به

أسلوب يدوي

المقدمة

يصف هذا المستند تجديد شهادة المرجع المصدق (CA) لمركز إدارة FirePOWER (FMC) فيما يتعلق باتصال "الدفاع عن تهديد جدار الحماية (FTD)".

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Firepower Threat Defense

- مركز إدارة Firepower

- البنية الأساسية للمفتاح العام (PKI)

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تتصل FMC و FTD مع كل مفتاح عبر SFTUNNEL (نفق Sourcefire). يستخدم هذا الاتصال الشهادات لجعل المحادثة آمنة عبر جلسة TLS. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول SFtunnel وكيفية إنشائه على هذا الارتباط.

من التقاط الحزمة، أنت يستطيع رأيت أن ال FMC (10.48.79.232 في هذا مثال) و FTD (10.48.79.23) يتبادل شهادات مع كل آخر. وهم يفعلون ذلك للتأكد من أنهم يتحدثون مع الجهاز الصحيح، وليس هناك أي تنصت أو هجوم ضد "الدخيل". يتم تشفير الاتصال باستخدام هذه الشهادات، والطرف الذي لديه المفتاح الخاص المقترن لتلك الشهادة فقط هو الذي يمكنه فك تشفيرها مرة أخرى.

CERTIFICATE_EXCHANGE_SERVER_CERT

CERTIFICATE_EXCHANGE_CLIENT_CERT

يمكنك أن ترى أن الشهادات موقعة من قبل نفس المرجع المصدق الداخلي (المصدر) الذي تم إعداده على نظام FMC. يتم تحديد التكوين على وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FMC) في الملف /etc/sf/sftunnel.conf الذي يحتوي على ما يلي:

proxyssl {

proxy_cert   /etc/sf/keys/sftunnel-cert.pem;                ---> Certificate provided by FMC to FTD for the sftunnel communication (signed by InternalCA)

proxy_key    /etc/sf/keys/sftunnel-key.pem;

proxy_cacert /etc/sf/ca_root/cacert.pem;                    ---> CA certificate (InternalCA)

proxy_crl    /etc/sf/ca_root/crl.pem;

proxy_cipher 1;

proxy_tls_version TLSv1.2;

};

وهذا يشير إلى المرجع المصدق الذي يتم إستخدامه لتوقيع جميع الشهادات ل sftunnel (كلا من FTD و FMC one) والشهادة التي تستخدمها FMC لإرسال إلى جميع FTDs. تم توقيع هذه الشهادة من قبل InternalCA.

عندما يقوم FTD بالتسجيل إلى FMC، تقوم FMC أيضا بإنشاء شهادة للدفع إلى جهاز FTD يتم إستخدامها لمزيد من الاتصال على FTTUNNEL. هذه الشهادة موقعة أيضا بنفس شهادة CA الداخلية. على FMC، يمكنك العثور على تلك الشهادة (والمفتاح الخاص) تحت /var/sf/peers/<UUID-FTD-device>ويحتمل أن تكون أسفل مجلد certs_pushed وتسمى sftunnel-cert.pem (sftunnel-key.pem للمفتاح الخاص). في FTD، يمكنك العثور على الأجهزة الموجودة تحت /var/sf/peers/<UUID-FMC-device>ذات اصطلاح التسمية نفسه.

بيد أن لكل شهادة أيضا فترة صلاحية لأغراض الضمان. عند فحص شهادة InternalCA، يمكننا أن نرى أيضا فترة الصلاحية وهي 10 سنوات ل FMC InternalCA كما هو موضح من التقاط الحزمة.

صلاحية FMC-InternalCA_VALIDITY

المشكلة

شهادة FMC InternalCA صالحة لمدة 10 سنوات فقط. بعد وقت انتهاء الصلاحية، لم يعد النظام البعيد يثق في هذه الشهادة بعد الآن (بالإضافة إلى الشهادات الموقعة منها) وهذا يؤدي إلى حدوث مشاكل في اتصال FastTunnel بين أجهزة FTD و FMC. وهذا يعني أيضا أن العديد من الوظائف الأساسية مثل أحداث الاتصال وعمليات البحث عن البرامج الضارة والقواعد المستندة إلى الهوية وعمليات نشر السياسات والعديد من الأشياء الأخرى لا تعمل.

تظهر الأجهزة معطلة على واجهة مستخدم FMC ضمن الأجهزة > علامة تبويب إدارة الأجهزة عندما يكون Sftunnel غير متصل. يتم تعقب الإصدار الذي يتعلق بانتهاء صلاحية هذا على معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwd08098. لاحظ أن جميع الأنظمة تتأثر، حتى عند تشغيل إصدار ثابت من العيب. تم العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الإصلاح في قسم "الحل".

الأجهزة المعطلة

لا تقوم FMC بتحديث CA تلقائيا وإعادة نشر الشهادات إلى أجهزة FTD. كما لا يوجد أي تنبيه صحي FMC يشير إلى انتهاء صلاحية الشهادة. يتم تعقب معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwd08448 في هذا الصدد لتوفير تنبيه صحة على واجهة مستخدم FMC في المستقبل.

ماذا يحدث بعد تاريخ انتهاء الصلاحية؟

مبدئيا ما بصير شي وتستمر قنوات الاتصال متل ما كانت. ومع ذلك، عند قطع اتصال FTD بين أجهزة FMC و FTD ويحاول إعادة إنشاء الاتصال، فإنه يفشل ويمكنك ملاحظة أسطر السجل في ملف سجل الرسائل الذي يشير إلى انتهاء صلاحية الشهادة.

تسجيل الخطوط من جهاز FTD من /ngfw/var/log/messages:

Sep 20 04:10:47 FTD-hostname SF-IMS[50792]: [51982] sftunneld:sf_ssl [INFO] Initiating IPv4 connection to 10.10.200.31:8305/tcp

Sep 20 04:10:47 FTD-hostname SF-IMS[50792]: [51982] sftunneld:sf_ssl [INFO] Wait to connect to 8305 (IPv4): 10.10.200.31

Sep 20 04:10:47 FTD-hostname SF-IMS[50792]: [51982] sftunneld:sf_ssl [INFO] Connected to 10.10.200.31 from resolved_ip_list (port 8305) (IPv4)

Sep 20 04:10:47 FTD-hostname SF-IMS[50792]: [51982] sftunneld:sf_ssl [ERROR] -Error with certificate at depth: 1

Sep 20 04:10:47 FTD-hostname SF-IMS[50792]: [51982] sftunneld:sf_ssl [ERROR]   issuer   = /title=InternalCA/OU=Intrusion Management System/CN=06f5f3ca-c77b-11e2-81bf-884d9d11f3ef/O=Sourcefire, Inc.

Sep 20 04:10:47 FTD-hostname SF-IMS[50792]: [51982] sftunneld:sf_ssl [ERROR]   subject  = /title=InternalCA/OU=Intrusion Management System/CN=06f5f3ca-c77b-11e2-81bf-884d9d11f3ef/O=Sourcefire, Inc.

Sep 20 04:10:47 FTD-hostname SF-IMS[50792]: [51982] sftunneld:sf_ssl [ERROR]   err 10:certificate has expired

Sep 20 04:10:47 FTD-hostname SF-IMS[50792]: [51982] sftunneld:sf_ssl [ERROR] SSL_renegotiate error: 1: error:00000001:lib(0):func(0):reason(1)

Sep 20 04:10:47 FTD-hostname SF-IMS[50792]: [51982] sftunneld:sf_ssl [ERROR] Connect:SSL handshake failed

Sep 20 04:10:47 FTD-hostname SF-IMS[50792]: [51982] sftunneld:sf_ssl [WARN] SSL Verification status: certificate has expired

تسجيل الخطوط من جهاز FMC من /var/log/messages:

Sep 20 03:14:23 FMC-hostname SF-IMS[1504]: [4171] sftunneld:sf_ssl [INFO] VERIFY ssl_verify_callback_initial ok=1!

Sep 20 03:14:23 FMC-hostname SF-IMS[1504]: [4171] sftunneld:sf_ssl [ERROR] SSL_renegotiate error: 1: error:00000001:lib(0):func(0):reason(1)

Sep 20 03:14:23 FMC-hostname SF-IMS[1504]: [4171] sftunneld:sf_ssl [WARN] establishConnectionUtil: SSL handshake failed

Sep 20 03:14:23 FMC-hostname SF-IMS[1504]: [4171] sftunneld:sf_ssl [WARN] establishConnectionUtil: SSL Verification status: ok

Sep 20 03:14:23 FMC-hostname SF-IMS[1504]: [4171] sftunneld:sf_ssl [WARN] establishConnectionUtil: SSL handshake failed: error:14094415:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate expired

Sep 20 03:14:23 FMC-hostname SF-IMS[1504]: [4171] sftunneld:sf_ssl [INFO] establishConnectionUtil: Failed to connect using SSL to: '10.10.21.10'

Sep 20 03:14:23 FMC-hostname SF-IMS[1504]: [4171] sftunneld:sf_ssl [ERROR] establishSSLConnection: Unable to connect with both threads:

Sep 20 03:14:23 FMC-hostname SF-IMS[1504]: [4171] sftunneld:sf_ssl [ERROR] establishSSLConnection: ret_accept status : Too many levels of symbolic links

Sep 20 03:14:23 FMC-hostname SF-IMS[1504]: [4171] sftunneld:sf_ssl [ERROR] establishSSLConnection: iret_connect status: Too many levels of symbolic links

Sep 20 03:14:23 FMC-hostname SF-IMS[1504]: [4171] sftunneld:sf_ssl [ERROR] establishSSLConnection: Failed connecting with SSL to using to: '10.10.21.10' rval[40] *CA cert from FMC

قد يتم قطع اتصال SfTunnel لأسباب مختلفة:

- فقد الاتصال بسبب فقدان الاتصال بالشبكة (قد يكون هذا الاتصال مؤقتا فقط)

- إعادة تمهيد FTD أو FMC

- المتوقع منها: إعادة التشغيل اليدوية والترقيات وإعادة التشغيل اليدوي لعملية SFTUNNEL على FMC أو FTD (على سبيل المثال بواسطة PMTOOL restartbyid sftunnel)

- غير متوقعين: خطوط خلفية، انقطاع التيار الكهربائي

نظرا لوجود العديد من الاحتمالات التي يمكنها قطع اتصال SFtunnel، فمن المستحسن تصحيح الموقف بأسرع ما يمكن، حتى في الوقت الحالي الذي تكون فيه جميع أجهزة FTD متصلة بشكل صحيح بالرغم من الشهادة منتهية الصلاحية.

كيف يمكنك التحقق بسرعة من انتهاء صلاحية الشهادة أو تاريخ انتهاء صلاحيتها؟

أسهل طريقة هي تشغيل هذه الأوامر على جلسة FMC SSH:

expert

sudo su

cd /etc/sf/ca_root

openssl x509 -dates -noout -in cacert.pem

يظهر لك هذا عناصر الصحة من الشهادة. الجزء الرئيسي ذو الصلة هنا هو "notAfter" الذي يظهر أن الشهادة هنا صالحة حتى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2034.

ليس بعد

إذا كنت تفضل تشغيل أمر واحد يمنحك على الفور مقدار الأيام التي لا تزال الشهادة صالحة لها، يمكنك إستخدام هذا:

CERT_PATH="/etc/sf/ca_root/cacert.pem"; EXPIRY_DATE=$(openssl x509 -enddate -noout -in "$CERT_PATH" | cut -d= -f2); EXPIRY_DATE_SECONDS=$(date -d "$EXPIRY_DATE" +%s); CURRENT_DATE_SECONDS=$(date +%s); THIRTY_DAYS_SECONDS=$((30*24*60*60)); EXPIRY_THRESHOLD=$((CURRENT_DATE_SECONDS + THIRTY_DAYS_SECONDS)); DAYS_LEFT=$(( (EXPIRY_DATE_SECONDS - CURRENT_DATE_SECONDS) / (24*60*60) )); if [ "$EXPIRY_DATE_SECONDS" -le "$CURRENT_DATE_SECONDS" ]; then DAYS_EXPIRED=$(( (CURRENT_DATE_SECONDS - EXPIRY_DATE_SECONDS) / (24*60*60) )); echo -e "\nThe certificate has expired $DAYS_EXPIRED days ago.\nIn case the sftunnel communication with the FTD is not yet lost, you need to take action immediately in renewing the certificate.\n"; elif [ "$EXPIRY_DATE_SECONDS" -le "$EXPIRY_THRESHOLD" ]; then echo -e "\nThe certificate will expire within the next 30 days!\nIt is ONLY valid for $DAYS_LEFT more days.\nIt is recommended to take action in renewing the certificate as quickly as possible.\n"; else echo -e "\nThe certificate is valid for more than 30 days.\nIt is valid for $DAYS_LEFT more days.\nThere is no immediate need to perform action but this depends on how far the expiry date is in the future.\n"; fi

يتم عرض مثال على إعداد حيث لا تزال الشهادة صالحة لعدة سنوات.

CERTIFICATE_EXPIRY_VALIDATION_COMMAND

كيف يتم إعلامي في المستقبل حول انتهاء صلاحية الشهادة القادمة؟

مع تحديثات VDB الأخيرة (399 أو أعلى)، يتم تنبيهك تلقائيا عندما تنتهي صلاحية شهادتك في غضون 90 يوما. لذلك أنت لا تحتاج أن تتبع يدويا على هذا بنفسك كما تنبه عندما تكون قريب من وقت انتهاء الصلاحية. يظهر هذا بعد ذلك على صفحة ويب FMC في نموذجين. يشير كلا الطريقتين إلى صفحة إشعار الحقل.

الطريقة الأولى هي من خلال علامة تبويب مهمة. هذه الرسالة ملصقة ومتاحة للمستخدم ما لم يتم إغلاقها بشكل صريح. يظهر الإخطار أيضا ويكون متاحا حتى يتم إغلاقه بشكل صريح من قبل المستخدم. تظهر دائما كخطأ.

إعلام انتهاء الصلاحية في علامة تبويب المهمة

الطريقة الثانية هي من خلال تنبيه الصحة. يظهر هذا في علامة التبويب "صحة" على أي حال، هذا غير لزج ويستبدل أو يزيل عندما يتم تشغيل "مراقبة الحماية" والتي تكون كل 5 دقائق بشكل افتراضي. كما يعرض أيضا إخطارا منبثق يجب إغلاقه بشكل صريح من قبل المستخدم. يمكن أن يظهر هذا كخطأ (عندما تنتهي صلاحيته) كتحذير (عندما تنتهي صلاحيته).

إعلام انتهاء الصلاحية في علامة التبويب "صحة"

إعلام تحذير منبثق للتنبيه الصحي

الإعلام بالخطأ في قائمة التنبيه الخاص بالصحة المنبثقة

الحل 1 - لم تنته صلاحية الشهادة بعد (السيناريو المثالي)

هاد أحلى موقف على حسب انتهاء صلاحية الشهادة ومع هيك عنا وقت. إما أن نتبنى المنهج الأوتوماتيكي الكامل (الموصى به) الذي يعتمد على نسخة FMC أو أن نتبع نهجا يدوي أكثر يتطلب تفاعل TAC.

نهج موصى به

هذا هو الوضع الذي لا يتوقع فيه في الظروف العادية أي وقت للانتهاء من العمل أو أقل قدر من العمليات اليدوية.

قبل المتابعة، يجب تثبيت الإصلاح العاجل لإصدارك المحدد كما هو مدرج هنا. الميزة هنا هي أن هذه الإصلاحات العاجلة لا تتطلب إعادة تشغيل FMC وبالتالي إمكانية قطع اتصال SfTunnel عند انتهاء صلاحية الشهادة بالفعل. الإصلاحات العاجلة المتوفرة هي:

- 7. 0. 0 - 7. 0. 6 : Hotfix FK - 7.0.6.99-9

- 7. 1.x : لا يوجد إصدار ثابت كنهاية لصيانة البرامج

- 7-2-0-7-2-9 : Hotfix FZ - 7.2.9.99-4

- 7. 3.x : AE - 7.3.1.99-4

- 7-4-0-7-4-2 : Hotfix AO - 7.4.2.99-5

- 7.6.0 : الإصلاح العاجل B - 7.6.0.99-5

بمجرد تثبيت الإصلاح العاجل، يجب أن تحتوي FMC الآن على البرنامج النصي generate_certs.pl الذي:

1. إعادة إنشاء InternalCA

2. إعادة إنشاء شهادات sftunnel الموقعة من قبل InternalCA الجديد

3. يدفع شهادات sftunnel الجديدة والمفاتيح الخاصة إلى أجهزة FTD المعنية (عند تشغيل SFTTUNNEL)

ولذلك يوصى (إن أمكن) بما يلي:

1. تثبيت الإصلاح العاجل القابل للتطبيق أعلاه

2. احصل على نسخة إحتياطية من وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FMC)

3. التحقق من صحة جميع إتصالات sftunnel الحالية باستخدام البرنامج النصي sftunnel_status.pl على FMC (من وضع الخبير)

4. تشغيل البرنامج النصي من وضع الخبير باستخدام generate_certs.pl

5. فحص النتيجة للتحقق من ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي عمليات يدوية (عندما لا تكون الأجهزة متصلة بوحدة التحكم في إدارة الهيكل (FMC)) [يتم شرح ذلك أدناه بشكل إضافي]

6. قم بتشغيل sftunnel_status.pl من FMC للتحقق من أن جميع إتصالات sftunnel تعمل بشكل جيد

إنشاء_certs.pl برمجية

ملاحظة: عندما يكون لديك FMC يعمل في حالة توفر عال (HA)، يلزمك إجراء العملية أولا على العقدة الأساسية ثم على العقدة الثانوية لأنها تستخدم هذه الشهادات أيضا للاتصال بين عقد FMC. يختلف CA الداخلي على كلا عقدتي FMC.

على المثال هنا ترى أنه ينشئ ملف سجل على /var/log/sf/sfca_generation.log، ويشير إلى إستخدام sftunnel_status.pl، ويشير إلى وقت انتهاء الصلاحية على InternalCA ويشير إلى أي حالات فشل عليه. هنا على سبيل المثال، فشل في دفع الشهادات إلى جهاز BSNS-1120-1 وجهاز EMEA-FPR3110-08، المتوقع أن يكون بسبب تعطل SFTUNNEL لتلك الأجهزة.

من أجل تصحيح SFtunnel للاتصالات الفاشلة، يمكنك تشغيل الخطوات التالية:

1. على FMC CLI، افتح الملف failed_PUSH باستخدام cat /var/tmp/certs/1728303362/failed_PUSH (تمثل قيمة الرقم وقت unix، لذلك تحقق من إخراج الأمر السابق في نظامك) الذي له التنسيق التالي: FTD_UUID FTD_NAME FTD_IP SOURCE_PATH_ON_FMC DESTINATION_PATH_ON_FTD

Failed_Push

2. قم بالتحويل عبر تلك الشهادات الجديدة (cacert.pem / sftunnel-key.pem / sftunnel-cert.pem) من وحدة التحكم FMC إلى أجهزة FTD

====النهج التلقائي====

كما يوفر تثبيت الإصلاح العاجل البرامج النصية copy_sftunnel_certs.py وcopy_sftunnel_certs_jumpserver.py التي تقوم بأتمتة نقل الشهادات المختلفة إلى الأنظمة التي لم يتم تشغيل SFTUNNEL لها أثناء إعادة إنشاء الشهادات. كما يمكن إستخدام هذا النظام للنظم التي تم قطع اتصال Sftunnel بها نظرا لانتهاء صلاحية الشهادة بالفعل.

يمكنك إستخدام البرنامج النصي copy_sftunnel_certs.py عندما يكون لوحدة التحكم FMC نفسها وصول SSH إلى أنظمة FTD المختلفة. إذا لم يكن هذا هو الحال، يمكنك تنزيل البرنامج النصي (/usr/local/sf/bin/copy_sftunnel_certs_jumpserver.py) من FMC إلى خادم الانتقال السريع الذي لديه وصول SSH إلى كل من أجهزة FMC (FTD) و FTD وتشغيل البرنامج النصي Python من هناك. وإذا لم يكن ذلك ممكنا أيضا، فاقترح تطبيق النهج اليدوي الذي يظهر بعد ذلك. تظهر الأمثلة التالية النص البرمجي copy_sftunnel_certs.py الذي يتم إستخدامه، لكن الخطوات هي نفسها للنص copy_sftunnel_certs_jumpserver.py.

أ. قم بإنشاء ملف CSV على FMC (أو خادم الانتقال السريع) الذي يحتوي على معلومات الجهاز (device_name، عنوان IP، admin_username، admin_password) التي يتم إستخدامها لإنشاء اتصال SSH.

عندما تقوم بتشغيل هذا من خادم بعيد مثل خادم الانتقال السريع ل FMC أساسي، تأكد من إضافة تفاصيل FMC الأساسية كأول إدخال يليه كل FTD المدار و FMC الثانوي. عندما تقوم بتشغيل هذا من خادم بعيد مثل خادم الانتقال السريع ل FMC الثانوي، تأكد من إضافة تفاصيل FMC الثانوية كأول إدخال يليه كل FTD المدار.

ط. إنشاء ملف باستخدام vi devices.csv.
أجهزة vi.csv
ثانيا. يؤدي ذلك إلى فتح الملف الفارغ (غير معروض) وتقوم بتعبئة التفاصيل كما هو موضح بعد إستخدام I Letter على لوحة المفاتيح للانتقال إلى الوضع التفاعلي (يظهر في أسفل الشاشة).

devices.csv مثال
ثالثا. عندما تنتهي تماما، تقوم بإغلاق وحفظ الملف باستخدام ESC يتبعه :wq ثم قم بإدخال.

حفظ الأجهزة.csv
ب. قم بتشغيل البرنامج النصي (من الجذر باستخدام sudo) باستخدام copy_sftunnel_certs.py devices.csv، وسيظهر لك الناتج. هنا يوضح أن الشهادة إلى FTDv قد تم دفعها بشكل صحيح وأنه لم يتمكن من إجراء اتصال SSH بالجهاز بالنسبة ل BSNS-1120-1.

copy_sftunnel_certs.py devices.csv

====النهج اليدوي====

1. قم بطباعة (cat) المخرجات كل ملف من ملفات FTD المتأثره (cacert.pem / sftunnel-key.pem (غير معروض بالكامل لأغراض الأمان) / sftunnel-cert.pem) على واجهة سطر أوامر (CLI) FMC عن طريق نسخ موقع الملف من الإخراج السابق (ملف FAILED_PUSH).

cacert.pem

sftunnel-key.pem

sftunnel-cert.pem

2. افتح واجهة سطر أوامر (CLI) خاصة ب FTD على وضع خبير مع امتيازات جذر من خلال sudo su وتجديد الشهادات باستخدام الإجراء التالي.

1. استعرض إلى الموقع الذي يظهر على إبراز الأزرق الفاتح من إخراج FAILED_PUSH (cd/var/sf/peers/cdb123c8-4347-11ef-aca1-f3aa241412a1 هنا على سبيل المثال ولكنه يختلف لكل FTD).

2. إجراء عمليات نسخ إحتياطي للملفات الموجودة.

cp cacert.pem cacert.pem.backup

cp sftunnel-cert.pem sftunnel-cert.pem.backup

cp sftunnel-key.pem sftunnel-key.pem.backup

إجراء عمليات نسخ إحتياطي للشهادات الحالية

3. قم بإفراغ الملفات حتى نتمكن من كتابة محتوى جديد فيها.

> cacert.pem

> sftunnel-cert.pem

> sftunnel-key.pem

محتويات فارغة من ملفات الشهادات الموجودة

4. اكتب المحتوى الجديد (من إخراج FMC) في كل ملف على حدة باستخدام vi cacert.pem / vi sftunnel-cert.pem / vi sftunnel-key.pem (الأمر المنفصل لكل ملف - تظهر لقطات الشاشة هذا فقط ل cacert.pem ولكن يلزم تكراره ل sftunnel-cert.pem و sftunnel-key.pem).
vi cacert.pem

1. اضغط i للانتقال إلى الوضع التفاعلي (بعد إدخال الأمر vi ورؤية ملف فارغ).

2. انسخ لصق المحتوى بأكمله (بما في ذلك —بدء الشهادة— و— نهاية الشهادة—) في الملف.

نسخ المحتوى في VI (وضع الإدراج)

3. قم بإغلاق الملف والكتابة إليه باستخدام ESC ثم :wq ثم أدخل.

ESC متبوعة ب: wq للكتابة إلى ملف

5. تحقق من أن الأذونات الصحيحة (chmod 644) والمالكين (الجذر:root) قد تم تعيينها لكل ملف باستخدام ls -hal. يتم تعيين هذا بشكل صحيح عند تحديث الملف الموجود.

تم تحديث كافة ملفات الشهادات بواسطة المالكين المناسبين والأذونات

3. قم بإعادة تشغيل النفق على كل FTD خاص حيث لم يكن SFtunnel قيد التشغيل لتفعيل التغييرات في الشهادة باستخدام الأمر نفق Pmtool restartbyid

نفق Pmtool restartbyid

3. تحقق من أن جميع ملفات FTD متصلة بشكل صحيح الآن باستخدام إخراج sftunnel_status.pl

الحل 2 - انتهت صلاحية الشهادة بالفعل

في هذه الحالة، لدينا سيناريوهان مختلفان. إما أن جميع إتصالات SFTUNNEL لا تزال قيد التشغيل أو لم تعد تعمل (أو جزئية).

لا يزال FTDs متصلا من خلال SFTUNNEL

يمكننا تطبيق الإجراء نفسه كما هو موضح في الشهادة التي لم تنته صلاحيتها بعد (السيناريو المثالي) - قسم النهج الموصى به.

ومع ذلك، لا تقم بترقية أو إعادة تشغيل FMC (أو أي FTD) في هذه الحالة حيث أنها تقطع جميع إتصالات SFTUNNEL ونحتاج إلى تشغيل جميع تحديثات الشهادات يدويا على كل FTD. الاستثناء الوحيد لهذه الخطوة، هو إصدارات "الإصلاح العاجل" المدرجة لأنها لا تتطلب إعادة تمهيد ل FMC.

تظل الأنفاق متصلة ويتم إستبدال الشهادات على كل واحد من FTD. في حالة فشل ملء بعض الشهادات، فإنها تطلب منك الشهادات التي فشلت وتحتاج إلى اتباع النهج اليدوي كما هو مشار إليه سابقا في القسم السابق.

لم يعد FTDs متصلا من خلال sftunnel

نهج موصى به

يمكننا تطبيق الإجراء نفسه كما هو موضح في الشهادة التي لم تنته صلاحيتها بعد (السيناريو المثالي) - قسم النهج الموصى به. في هذا السيناريو، سيتم إنشاء الشهادة الجديدة على FMC ولكن لا يمكن نسخها إلى الأجهزة حيث إن النفق معطل بالفعل. يمكن أتمتة هذه العملية باستخدام النصوص التنفيذية copy_sftunnel_certs.py / copy_sftunnel_certs_jumpserver.py

إذا تم قطع اتصال جميع أجهزة FTD من FMC، يمكننا ترقية FMC في هذه الحالة لأنه لا يؤثر على إتصالات SFTTUNNEL. إذا كان لا يزال لديك بعض الأجهزة متصلة من خلال sftunnel، فكن على علم بأن ترقية FMC تغلق جميع إتصالات FMC ولا تأتي مرة أخرى بسبب الشهادة التي انتهت صلاحيتها. تتمثل فائدة الترقية هنا في أنها توفر لك إرشادا جيدا حول ملفات الشهادات التي يجب نقلها إلى كل ملف من ملفات FTD.

أسلوب يدوي

في هذه الحالة، يمكنك بعد ذلك تشغيل البرنامج النصي generate_certs.pl من FMC الذي يولد الشهادات الجديدة ولكن لا تزال بحاجة إلى دفعها إلى كل من أجهزة FTD يدويا. اعتمادا على كمية الأجهزة، يمكن القيام بذلك أو يمكن أن يكون مهمة مضنية. ومع ذلك عند إستخدام البرامج النصية copy_sftunnel_certs.py / copy_sftunnel_certs_jumpserver.py يكون هذا الأمر مؤتمتا للغاية.