المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الإجراء

إنشاء معرف فريد

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات اللازمة للبحث عن معرفات كائنات بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) المناسبة لنظام تشغيل FirePOWER Xtensibe (FXOS) مثل الطرز 2100 و 4100 و 9300.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco Firepower FXOS

- بروتوكول SNMP

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على هذا جهاز/برمجية صيغة:

- Firepower 2100 و 4100 و 9300

- FXOS الإصدار 2.1 و 2.2 و 2.3

الإجراء

الخطوة 1. انتقل إلى الارتباط التالي للتعرف على مكون الجهاز الذي تريد مراقبته.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/mib/b_FXOS_4100_9300_MIBRef/about_cisco_fxos_mib_files.html#reference_mlw_x31_g1b

الخطوة 2. حدد اسم قاعدة معلومات الإدارة (MIB) من الجزء المطلوب.

الخطوة 3. قم بتنزيل ملف MIB من software.cisco.com لإصدار FXOS المثبت.

الخطوة 4. قم بإلغاء ضغط ملف MIB zip وافتح المجلد باستخدام MIBS غير مضغوطة.

الخطوة 5. ابحث عن ملف قاعدة معلومات الإدارة (MIB). في هذا المثال، "Cisco-Firepower-Ether-MIB" هي قاعدة معلومات الإدارة (MIB) التي تم البحث فيها.

الخطوة 6. افتح ذلك الملف باستخدام محرر نصي.

بمجرد فتح الملف، ابحث عن الجدول المحدد.

الخطوة 7. ابحث عن الجدول المرغوب على ملف MIB للحصول على معرف المستخدم النهائي.

إنشاء معرف فريد

الخطوة 1. رقم قاعدة معلومات الإدارة هو المعرف الأصلي لنوع الإحصاء الذي سيتم استقطابه.

الخطوة 2. في ملف قاعدة معلومات الإدارة المفتوح، ابحث عن نفس الجدول في قسم إجراء الخطوة 6 واكتب أول رقمين:

cfprEtherPauseStatsTable OBJECT-TYPE <-------------------------------------------------------- Table we are looking

SYNTAX           SEQUENCE OF CfprEtherPauseStatsEntry

MAX-ACCESS       not-accessible

STATUS           current

DESCRIPTION

"Cisco Firepower ether:PauseStats managed object table"

::= { cfprEtherObjects 14 } <------------------------------------------------------------- First number to be added

cfprEtherPauseStatsEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX           CfprEtherPauseStatsEntry

MAX-ACCESS       not-accessible

STATUS           current

DESCRIPTION

"Entry for the cfprEtherPauseStatsTable table."

INDEX { cfprEtherPauseStatsInstanceId }

::= { cfprEtherPauseStatsTable 1 } <------------------------------------------------------ Second number to be added

هذان العددان يتبعان معرف فئة المورد (OID) الأصلي المستخرج في الخطوة 1.

الخطوة 3. تعرض القائمة التالية آخر رقم لإكمال OID.

CfprEtherPauseStatsEntry ::= SEQUENCE {

cfprEtherPauseStatsInstanceId                                    CfprManagedObjectId,

cfprEtherPauseStatsDn                                            CfprManagedObjectDn,

cfprEtherPauseStatsRn                                            SnmpAdminString,

cfprEtherPauseStatsIntervals                                     Gauge32,

cfprEtherPauseStatsRecvPause                                     Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDelta                                Counter64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaAvg                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaMax                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaMin                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResets                                        Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDelta                                   Counter64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaMax                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaMin                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsSuspect                                       TruthValue,

cfprEtherPauseStatsThresholded                                   CfprEtherPauseStatsThresholded,

cfprEtherPauseStatsTimeCollected                                 DateAndTime,

cfprEtherPauseStatsUpdate                                        Gauge32,

cfprEtherPauseStatsXmitPause                                     Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDelta                                Counter64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaAvg                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaMax                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaMin                             Unsigned64

}

الخطوة 4. ابحث عن القيمة التي تريد مراقبتها، على سبيل المثال. "cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg"

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg OBJECT-TYPE

SYNTAX       Unsigned64

MAX-ACCESS   read-only

STATUS       current

DESCRIPTION

"Cisco Firepower ether:PauseStats:resetsDeltaAvg

managed object property"

::= { cfprEtherPauseStatsEntry 12 } <------------------------------------------------------ Last number to be added

الخطوة 5. ضع جميع الأرقام بدءا من قاعدة معلومات الإدارة (MIB) الأصلية.

1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12

[6] تحقق من ذلك من خلال المشي عبر بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) لتجميع المعرف النهائي

root@NCRUZZAV-V18T1:~# snmpwalk -v 2c 10.88.243.250 -c cisco 1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091814 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091819 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091824 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091829 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091834 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091839 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091844 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091849 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091854 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091859 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091864 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091869 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091874 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091879 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091884 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091889 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091894 = Counter64: 0

root@NCRUZZAV-V18T1:~#

لاحظ أن الإخراج يعرض معرف فريد (OID) واحد لكل جزء محدد في الجدول. في هذا مثال، هناك 1 OID لكل قارن بما أن الجدول محدد، يعرض كل الجهاز قارن إحصائيات.