المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

كيفية التحقق من إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) لنظام التشغيل FXOS

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية فحص إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بهيكل نظام التشغيل القابل للتشغيل (FXOS) Firepower على FirePOWER.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة FXOS

- معرفة أجهزة الأمان المعدلة (ASA)/الحماية ضد تهديد الطاقة النارية (FTD) بأي إصدار وعمليات وحدة المعالجة المركزية.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية لجهاز الأمان Cisco Firepower 4110، الإصدار 2.10.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

كيفية التحقق من إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) لنظام التشغيل FXOS

1. من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالهيكل، قم بالتوصيل بنافذة مطالبة واجهة سطر الأوامر (CLI) من FXOS واستخدم الأمر show system resources.

هذا نموذج للمخرجات من الأمر show system resources.

FP4K-A# connect fxos

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) Software

--- snip ---

FP4K-A(fxos)#

FP4K-A(fxos)# show system resources

Load average: 1 minute: 0.44 5 minutes: 0.43 15 minutes: 0.51

Processes : 935 total, 2 running

CPU states : 5.0% user, 0.5% kernel, 94.5% idle          <--- THIS

Memory usage: 8044464K total, 3800844K used, 4243620K free

2. انتقل تحت التدرج الهرمي لنطاق ssa، إلى الفتحة المحددة التي تريد فحص متوسط حمل وحدة المعالجة المركزية (CPU) واستخدام الأمر show monitor detail.

هذا نموذج للمخرجات من الأمر show monitor detail.

FP4K-A# scope ssa

FP4K-A /ssa # scope slot 1

FP4K-A /ssa/slot # show monitor detail

Monitor:

OS Version: 2.10(1.207)

CPU Total Load 1 min Avg: 92.050003    <--- THIS

CPU Total Load 5 min Avg: 92.050003

CPU Total Load 15 min Avg: 92.050003

Memory Total (MB): 64384

Memory Free (MB): 29739

Memory Used (MB): 12549

CPU Cores Total: 24

CPU Cores Available: 0

Memory App Total (MB): 52096

Memory App Available (MB): 0

Data Disk Total (MB): 128685

Data Disk Available (MB): 108204

Secondary Disk Total (MB): 0

Secondary Disk Available (MB): 0

Disk File System Count: 5

Blade Uptime: up 390 days, 14:33

Last Updated Timestamp: 2024-12-19T06:47:39.974

FP4K-A /ssa/slot # show clock

Thu Dec 19 06:48:27 UTC 2024

3.  من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالهيكل، قم بالاتصال بمطالبة الإدارة المحلية واستخدم عمليات العرض.

هذا نموذج للمخرجات.

FP4K-A#  connect local-mgmt

FP4K-A (local-mgmt)# show processes

%Cpu(s): 10.0 us, 48.8 sy, 5.0 ni, 36.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

MiB Mem : 8006.9 total, 3541.9 free, 2607.9 used, 1857.1 buff/cache

MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 3296.3 avail Mem

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

5406 root 30 10 31624 7912 6264 S 100.0 0.1 425842:25 smConLogger --x

5020 root -2 0 403296 156124 57348 S 66.7 1.9 343829:05 /isan/bin/bcm_usd

4907 root 20 0 9516 2700 2404 S 44.4 0.0 376792:04 /usr/bin/rngd -f -r /dev/tamrand

--- snip ---

يمكنك أيضا تصفيتها لأي عملية معينة، بالإضافة إلى خيار الساعة لمرجع الوقت.

FP4K-A (local-mgmt)# show processes | in bcm ; show clock

5020 root -2 0 405344 156368 57500 R 90.5 1.9 343844:53 /isan/bin/bcm_usd

Thu Dec 19 07:09:33 UTC 2024

FP4K-A (local-mgmt)# show processes | in bcm ; show clock

5020 root -2 0 405344 156368 57500 S 105.0 1.9 343844:58 /isan/bin/bcm_usd

Thu Dec 19 07:09:39 UTC 2024

4. في حالة مراقبة إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) من خلال إجراء إستطلاع عبر بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)، يتوفر CSEsysCPUUtile(1.3.6.1.4.1.9.305.1.1.1)، كما هو موضح في المثال التالي.

cisco@ubuntu:~$ snmpwalk -v2c -c cisco123 10.10.0.150 -On 1.3.6.1.4.1.9.9.305.1.1.1

.1.3.6.1.4.1.9.9.305.1.1.1.0 = Gauge32: 5

يتوفر معرف الكائن هذا (OID) للتحقق من معدل إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) في فترة زمنية محددة (5 ثوان/1 دقيقة/5 دقائق). لا يمكن تأكيد هذه المعلومات باستخدام الأمر show.

- cpmCPUTotal5secRev (.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1)

- cpmCPUTotal1minRev (.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7.1)

- cpmCPUTotal5minRev (.1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8.1)