المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

قبل البدء

التكوين

التحقق من الصحة

المقدمة

يصف هذا المستند مثالا لترقية إصدار نظام التشغيل المتوسع Firepower (FXOS) باستخدام مدير هيكل FirePOWER.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بمعرفة الموضوعات التالية:

- لا توجد متطلبات خاصة لهذا الدليل

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Firepower 4125

- مدير الهيكل Firepower (FCM)، الإصدار 2.12 (0.484)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تتضمن المتطلبات الخاصة لهذا المستند:

- الاتصال ب IP الخاص بإدارة الهيكل

- حزمة تثبيت FXOS (.SPA) تم تنزيلها مسبقا من بوابة Cisco الخاصة بالبرنامج

إجراء الترقية هذا مدعوم على الأجهزة:

- Firepower 4100 Series

- Firepower 9300 Series

قبل البدء

1. تحقق من توافق النموذج مع هذا الإجراء.

2. قم بإجراء نسخ إحتياطي لعمليات تهيئة نظام التشغيل FXOS والجهاز المنطقي.

3. جدولة إطار صيانة لتنفيذ هذا الإجراء.

التكوين

الخطوة 1. سجل الدخول إلى مدير هيكل Firepower:

تحذير: لتسجيل الدخول إلى FCM تحتاج إلى إستخدام عنوان IP الخاص بالإدارة الخاص بالهيكل، كن على علم بأن IP هذا يختلف عن عنوان IP الخاص بالإدارة من الجهاز المنطقي (FTD أو ASA).

الخطوة 2. انتقل إلى System > Updates لزيارة صفحة التحديثات على مدير الهيكل Firepower:

الخطوة 3. قم بتحميل حزمة التثبيت على مدير هيكل Firepower:

انقر فوق زر تحميل الصورة.

II. انقر على زر إستعراض وحدد من مستكشف الملفات حزمة التثبيت الخاصة بك.

III. حدد زر التحميل لبدء تحميل الحزمة.

مثال شريط تقدم التحميل:

الخطوة 4. انقر فوق موافق في الإطار المنبثق للعودة إلى صفحة التحديثات:

الخطوة 5. انقر فوق الزر ترقية لبدء عملية التثبيت:

الخطوة 6: حدد نعم لتأكيد إجراء الترقية:

تحذير: تستغرق عملية الترقية هذه ما يصل إلى 45 دقيقة، كن على علم بأن الهيكل سيعاد التمهيد أثناء الترقية.

التحقق من الصحة

راجع عملية الترقية باستخدام جلسة عمل واجهة سطر الأوامر (CLI) ل FXOS:

i. إنشاء جلسة SSH باستخدام عنوان IP الخاص بإدارة الهيكل.

ثانيا - إستعراض بشأن مراقبة البرامج الثابتة للتقدم المحرز في عملية ترقية نظام التشغيل FXOS.

ألف - الانتقال إلى نطاق النظام باستخدام نظام نطاق الأوامر

ب. لعرض تقدم الترقية، أستخدم الأمر show firmware monitor

مثال على الإجراءات المقترحة:

تحذير: عند انتهاء الترقية يجب أن ترى جميع المكونات في حالة الاستعداد، إذا لاحظت وجود مكون في حالة فشل، فيرجى الوصول إلى TAC.

بمجرد انتهاء الترقية، يمكنك تسجيل الدخول إلى "إدارة هيكل Firepower" للتحقق من الإصدار الحالي، ويمكن العثور على ذلك في لوحة معلومات النظرة العامة:

لإجراء عمليات التحقق من صحة ترقيات FXOS عبر واجهة سطر الأوامر (CLI)، يمكنك إستخدام الخطوات التالية:

i. إنشاء جلسة SSH باستخدام عنوان IP الخاص بإدارة الهيكل.

ii. أستخدم الأمر show version للتحقق من الإصدار الحالي على الهيكل الخاص بك.

ثالثا - مراجعة حالة تشغيل الفتحات الموجودة على الهيكل:

أ. الانتقال إلى نطاق SSA باستخدام نطاق الأمر ssa

ب. مراجعة الحالة الحالية للفتحات باستخدام فتحة الأمر show

IV. يمكنك إستخدام الأمر show app-instance للتحقق من حالة الجهاز المنطقي بعد الترقية.

مثال على الإجراءات المقترحة: