المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

الإجراء

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء الاسترداد الذي يجب اتباعه عند فقدان كلمة مرور المسؤول.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco Firepower FXOS

- يتطلب إسترداد كلمة المرور الوصول إلى وحدة التحكم التسلسلية والقدرة على تشغيل جهاز FPR 2100.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الإصدار 1.0.00 من السلسلة FPR 2100 أو أعلى.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يعيد إصدار نظام التشغيل المتوسع (FXOS) الحالي تصوير المربع عند إستدعاء هذا التدفق. يمكن فقد جميع بيانات التكوين. لإعادة ضبط الجهاز في المصنع، قم بالاتصال ب FXOS والإدارة المحلية وأصدر تكوين erase.

الإجراء

الخطوة 1. تدوير جهاز Firepower21xx. أمامك 10 ثوان لمقاطعة تسلسل التمهيد الافتراضي ل ROMMON باستخدام ضغطة على مفتاح ESC.

*******************************************************************************

Cisco System ROMMON, Version 1.0.00, RELEASE SOFTWARE

Copyright (c) 1994-2017  by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 01/03/2017 23:55:11.41 by builder

*******************************************************************************

Current image running: Boot ROM0

Last reset cause: ResetRequest

DIMM_1/1 : Present

DIMM_2/1 : Present

Platform FPR-2130 with 32768 MBytes of main memory

BIOS has been successfully locked !!

MAC Address: 0c:75:bd:08:c8:00

Use BREAK or ESC to interrupt boot.

Use SPACE to begin boot immediately.

Boot interrupted.

rommon 1 >

الخطوة 2. قم باستدعاء أمر ROMMON password_reset.

تحذير: ينجز هذا أمر reimage على ال FirePOWER 21xx أداة، ويمحو ال ASA تشكيل.

rommon 1 > password_reset

WARNING: User configurations can be lost with this operation

Are you sure ? yes/no [no]: yes

Enabling password reset..

Please continue to boot the image !

rommon 2 >

تلميح: ل ROMMON الإصدار 1.0.04 والإصدارات الأقدم، أستخدم الأمر password_reset. تم تغيير هذا الأمر إلى إعادة ضبط المصنع في الإصدارات الأحدث.

للتحقق من صحة إصدار ROMMON الفعلي، أستخدم هذا الأمر:

rommon 1 > show info

Cisco System ROMMON, Version 1.0.06, RELEASE SOFTWARE

Copyright (c) 1994-2018 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 11/01/2018 18:38:59.66 by builder

الخطوة 3. قم بتحميل الجهاز واستدعاء الأمر boot. يمكنك إستخدام الصورة الافتراضية أو تحديد صورة مختلفة للتمهيد.

ملاحظة: قد يستغرق إكمال العملية ما بين 20 و 40 دقيقة (وفقا للنموذج).

rommon 3 > boot

Located '.boot_string' @ cluster 648129.

#

Located 'installables/switch/fxos-k8-fp2k-lfbff.2.2.1.29.SPA' @ cluster 404198.

################################################################################

################################################################################

<skipped>

INIT: version 2.88 booting

Starting udev

Configuring network interfaces... done.

Populating dev cache

Starting Power Off Shutdown Handler (poshd)

poshd: using FPGA version 1.0.00 and PSEQ version 2.11

Primary SSD discovered

eMMC Flash not detected; retrying

eMMC Flash not detected; retrying

eMMC Flash not detected; retrying

Rommon requested SSD reformat

Formating SSD...

Creating config partition: START: 1MB END: 1001MB

mke2fs 1.42.8 (20-Jun-2013)

Discarding device blocks: done

Filesystem label=

OS type: Linux

Block size=4096 (log=2)

Fragment size=4096 (log=2)

Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks

61056 inodes, 244224 blocks

12211 blocks (5.00%) reserved for the super user

First data block=0

Maximum filesystem blocks=251658240

8 block groups

32768 blocks per group, 32768 fragments per group

7632 inodes per group

Superblock backups stored on blocks:

32768, 98304, 163840, 229376

.

.

.

.

.

.

.

[/sbin/fsck.vfat (1) -- /dev/sdc1] fsck.vfat -a /dev/sdc1

dosfsck 2.11, 12 Mar 2005, FAT32, LFN

/dev/sdc1: 47 files, 616932/1937459 clusters

fsck(/dev/sdc1) returned 0

Running postinst /etc/rpm-postinsts/100-apache2...

Running postinst /etc/rpm-postinsts/101-syslog-ng...

Running postinst /etc/rpm-postinsts/102-bind...

INIT: Entering runlevel: 3un-postinsts exists during rc.d purge

Starting system message bus: dbus.

Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd

done.

Starting rpcbind daemon...done.

starting statd: done

Starting Advanced Configuration and Power Interface daemon: acpid.

acpid: starting up

بعد إعادة تمهيد الجهاز، أستخدم بيانات الاعتماد الافتراضية admin/Admin123 للاتصال، بمجرد توفر موجه أمر تسجيل الدخول. يمكن إستخدام نفس بيانات الاعتماد بمجرد أن تصبح Firepower Device Manager (المعروف إختصارا باسم FDM) و Firepower Chassis Manager (FCM) جاهزتين.