المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الإجراء

إجراء Firepower 2100 مع صورة ASA

إجراء Firepower 2100 مع صورة في FTD

مثال التكوين

مثال على Firepower 2100 مع رمز ASA

مثال على Firepower 2100 مع رمز FTD

المقدمة

يصف هذا وثيقة steps أن يغير الكلمة لمستخدم محلي على ال FirePOWER 2100 جهاز.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco Firepower FXOS

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على هذا جهاز/برمجية صيغة:

- FPR 2100

- FXOS الإصدار 2.1 و 2.2 و 2.3

يتغير هذا الإجراء وفقا لكود التطبيق المستخدم. يمكن أن يكون إما جهاز أمان قابل للتكيف (ASA) أو جهاز دفاع ضد تهديد الطاقة النارية (FTD). يتم تغطية كلا الطريقتين في هذا المستند.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند للأجهزة التي يكون فيها اسم مستخدم المسؤول وكلمة المرور الحاليان معروفين للأجهزة ذات التكوين الممسوح (الافتراضي)

الإجراء

إجراء Firepower 2100 مع صورة ASA

الخطوة 1. دخلت أمن أسلوب.

Firepower-chassis#  scope security

الخطوة 2. تحقق من المستخدم الذي تم تكوينه، حيث يكون اسم المستخدم المحلي هو اسم الحساب الذي سيتم إستخدامه لتسجيل الدخول إلى هذا الحساب.

Firepower-chassis /security # show local-user

الخطوة 3. أدخل نطاق المستخدم المحلي.

Firepower-chassis /security/local-user #  scope local-user username

الخطوة 4. قم بتعيين كلمة المرور الجديدة لحساب المستخدم.

Firepower-chassis /security/local-user #  set password

Enter a password:

Confirm the password:

الخطوة 5. قم بإلزام الحركة بتكوين النظام.

Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer

إجراء Firepower 2100 مع صورة في FTD

الخطوة 1. الاتصال بتطبيق FTD من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

Firepower-chassis# connect ftd

الخطوة 2. تحقق مما إذا كان المستخدم سيقوم بتغيير جزء من جدول "المستخدمين".

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

الخطوة 3. قم بتعيين كلمة المرور لحساب المستخدم.

> configure user password admin

Enter current password:

Enter new password for user admin:

Confirm new password for user admin:

مثال التكوين

مثال على Firepower 2100 مع رمز ASA

FPR-2100 login:admin

password:Admin123

FPR-2100# scope security

FPR-2100 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

FPR-2100 /security # enter local-user admin

FPR-2100 /security/local-user # set password

Enter a password: cisco

Confirm the password: cisco

FPR-2100 /security/local-user* # commit-buffer

FPR-2100 /security/local-user #

بعد تنفيذ التغييرات، تأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، قم بتسجيل الخروج من الجلسة ثم قم بتسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام كلمة المرور الجديدة cisco.

FPR-2100 /security/local-user #top

FPR-2100#exit

FPR-2100 login:admin

password:cisco

FPR-2100#

ما إن غيرت الكلمة يكون، القديم كلمة استبدلت ب جديد.

مثال على Firepower 2100 مع رمز FTD

Firepower-chassis# connect ftd

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

> configure user password admin

Enter current password: oldpassword

Enter new password for user admin: newpassword

Confirm new password for user admin: newpassword

بعد تنفيذ التغييرات، تأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، قم بتسجيل الخروج من الجلسة ثم قم بتسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام كلمة المرور الجديدة كلمة المرور.

> exit

Firepower-chassis# exit

Firepower-chassis login:admin

password:newpassword

Firepower-chassis#