المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المقدمة

يصف هذا المستند السبب الجذري النموذجي للخطأ "Aquarium|screenLoop" الذي تمت مشاهدته.

معلومات أساسية

يمكن إعتبار حالات فردية من أخطاء التطبيق هذه على أنها غير ضارة. ينتج عادة عن إرسال نفس صفحة الويب مرتين في تتابع سريع. تستحق أخطاء التطبيقات المتكررة أو الدورية مزيدا من التحقيق بواسطة دعم العملاء.

وتشمل بعض الأمثلة على ذلك ما يلي:

حدث خطأ في التطبيق: (('CoroSessionContainer'، '__getitem__'،

'230')، 'aquarium.session.CoroSessionContainer.CoroSessionKeyError'،

'<exceptions.KeyError instance في 0x995684c>'،

'[Aquarium|screenLoop|344] [InternalLibrary|inverseExtend|321]

[InternalLibrary|__call_|735] [BARE|__call_|579]

[InternalLibrary|__call_|735] [CssAndJavaScript|__call_|452]

[InternalLibrary|__call_|735] [ندرة|__call_|977]

[NameMapper|valueFromSearchList|250] [NameMapper|_valueForName|229]

[Complete|DoPrimaryNavigation|134] [InternalLibrary|Call|273]

[PrimaryComplete|__call_|105] [NameMapper|valueForName|212]

[NameMapper|_valueForName|229] [Map|GetFilteredMap|203]

[Map|_getFilteredMap|220] [Map|hasAccess|271]

[CoroSessionContainer|__getitem__|230]')

حدث خطأ في التطبيق: (''SCHEDULED_REPORTS_SUPER'،

'doSaveNewAction'، '200')، 'Exceptions.KeyError'، "'name'"،

'[Aquarium|screenLoop|397] [InternalLibrary|inverseExtend|321]

[InternalLibrary|__call_|739] [وحدة التحكم|__call_|23]

[InternalLibrary|__call_|739] [CommonController|__call_|38]

[InternalLibrary|__call_|739] [AppController|__call_|127]

[InternalLibrary|__call_|741] [scheduled_reports_new|_call_|29]

[scheduled_reports_super|executeAction|172]

[وحدة التحكم|ExecuteAction|65]

[scheduled_reports_super|doSaveNewAction|200]')