المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

تحميل تكوين على خادم بديل

حفظ التكوين

تحميل التكوين

ترحيل تكوين إلى خادم بديل

تحميل الأخطاء التي قد تتطلب تحريرات XML يدوية

قبل الالتزام — قائمة التحقق من الصحة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تحميل تكوين عبارة بريد إلكتروني آمنة (SEG) أو ترحيله إلى جهاز بديل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن يكون إصدار AsyncOS والبناء على كل من SEG الأصلي والاستبدال متماثلين.

للتحقق من الإصدار من واجهة سطر الأوامر (CLI)، قم بتنفيذ الأمر version.

المكونات المستخدمة

لا توجد إصدارات أجهزة وبرامج معينة مطلوبة لهذا المستند.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

أستخدم إجراء التحميل للاستبدال المشابه، واستخدم إرشادات الترحيل عند التنقل بين أنواع أجهزة مختلفة أو من جهاز إلى جهاز ظاهري.

تحميل تكوين على خادم بديل

تلميح: راجع قسم إدارة ملف التكوين في دليل مستخدم SEG للحصول على تفاصيل كاملة حول كيفية حفظ ملف التكوين وتحميله وإدارته.

ملاحظة: إذا لم تكن بحاجة إلى تغيير عنوان (عناوين) IP أو اسم المضيف الخاص ب SEG، كما أنه يستبدل الوحدة الحالية الخاصة بك. لا تحتاج إلى إكمال خطوات تحرير الشبكة. بمجرد تحميل التكوين وتنفيذ التغييرات، يصبح SEG البديل حيا على شبكتك باستخدام عنوان (عناوين) IP واسم المضيف الحاليين.

تحذير: لتجنب حدوث تعارض في IP/اسم المضيف، قم بإزالة SEG الأصلي من الشبكة أو قم بإيقاف تشغيله قبل تنفيذ تغييرات التكوين على SEG البديل.

حفظ التكوين

1. أختر إدارة النظام > ملف التكوين

2. ضمن قسم التكوين الحالي، حدد خيار عبارة مرور قبل أن تقوم بالتنزيل:

- حدد تشفير عبارات المرور في ملف التكوين (مستحسن) أو عبارات المرور العادية في ملف التكوين.

ملاحظة: لا تستخدم خيار عبارات مرور القناع — لا يمكن إعادة تحميل ملفات التكوين المقنعة.

3.  حدد ملف تنزيل إلى الكمبيوتر المحلي لعرض الزر التبادلي أو حفظه.

4.  انقر فوق إرسال. يؤدي هذا إلى تنزيل تكوين الجهاز بتنسيق XML إلى الكمبيوتر المحلي. تأكد من حفظ الملف في موقع معروف.

5.  باستخدام محرر محلي، قم بتحرير ملف XML. في قسم تكوين الشبكة، قم بإزالة إيثرنت والمنفذ وإدخالات جدول التوجيه:

- يبدأ إدخال الإيثرنت ب <ethernet_settings> وينتهي ب </ethernet_settings>.

- يبدأ إدخال المنفذ ب <ports> وينتهي ب </ports>.

- يبدأ إدخال routing_tables ب <routing_tables> وينتهي ب </routing_tables>.

6. احفظ ملف XML محليا قبل تحميل التكوين.

تحميل التكوين

1. أخترت على البديل seg، نظام إدارة>تشكيل مبرد.

2. في قسم تحميل التكوين، حدد تحميل ملف تكوين من جهاز كمبيوتر محلي لاسلكي، ثم انقر فوق إستعراض.

3. حدد مكان الملف الذي قمت بحفظه وانقر فتح.

4. طقطقة تحميل.

5. حالات الإعلام المنبثق: يؤدي تحميل تكوين بشكل دائم إلى إزالة كافة إعدادات التكوين الحالية. انقر فوق متابعة للمتابعة.

6. يظهر تأكيد: نجاح — تم تحميل ملف التكوين. لا تصبح التغييرات نافذة المفعول حتى تلتزم. الرجاء مراجعة إعدادات الشبكة قبل إجراء التغييرات.

7. قم بإكمال قائمة الاختيار قبل الالتزام.

8. من الركن العلوي الأيمن، انقر فوق تنفيذ التغييرات، وأدخل تعليقا، وانقر فوق تنفيذ التغييرات.

إذا ظهرت أخطاء على شاشة ملف التكوين بعد النقر فوق متابعة، راجع قسم تحميل الأخطاء التي قد تتطلب تحريرات XML يدويا — يمكنك إجراء تحريرات يدوية على XML.

ترحيل تكوين إلى خادم بديل

يمكنك ترحيل تكوين من مجموعة توصيل إلى أخرى، أو من جهاز إلى جهاز ظاهري.

نظرا لتباين قيم التكوين عبر النماذج وإمكانية حدوث العديد من السيناريوهات، فلا يمكن أن يغطي هذا المستند كل حالة. ويعد التعديلان الأكثر شيوعا لترحيل المهاجرين:

- أحجام الحجر الصحي - عند الترحيل إلى جهاز ذي سعة أقل، يلزم تقليل أحجام الحجر الصحي.

- عدد واجهات الشبكة — عندما يكون لدى الأجهزة المصدر والهدف عدد مختلف من الواجهات، يجب تصحيح إدخالات الواجهة يدويا في XML.

- تنبيهات حجم الفحص في وقت التحميل — إذا كان تنبيه LoadConfig يشير إلى حجم العزل، فقم بتحرير XML وقم بضبط قسم العزل ذي الصلة.

تحميل الأخطاء التي قد تتطلب تحريرات XML يدوية

عادة ما يسمي التحميل الفاشل عنصر XML المخالف. الأمثلة الشائعة تتضمن:

- الواجهة المشار إليها في الملف غير موجودة على الجهاز الهدف (على سبيل المثال، مرجع Data 3 على نموذج يحتوي على واجهات أقل).

- عنصر حجم قاعدة بيانات إعداد التقارير أو التعقب الذي يجب عدم تعديله (على سبيل المثال، db_environment_actual_size أو tracking_global_max_db_size).

أستخدم اسم العنصر في رسالة الخطأ لتحديد موقع القسم ذي الصلة من XML وتصحيحه، ثم أعد تحميله.

قبل الالتزام — قائمة التحقق من الصحة

قبل النقر فوق تنفيذ التغييرات على SEG البديل، تأكد:

- واجهات الشبكة صحيحة للنموذج الهدف.

- يكون التوجيه صحيحا بعد تحريرات قسم الشبكة.

- اسم المضيف وعنوان (عناوين) IP تطابق التكوين المقصود.

- أحجام الفحص صالحة لسعة الجهاز الهدف.

- تتم إزالة SEG الأصلي من الشبكة أو يتم إيقاف تشغيله (لمنع تعارض IP/اسم المضيف).

معلومات ذات صلة

- أدلة المستخدم النهائي لعبارة البريد الإلكتروني الآمنة من Cisco

- ملاحظات إصدار عبارة البريد الإلكتروني الآمنة من Cisco والمعلومات العامة

- ورقة بيانات عبارة البريد الإلكتروني الآمن من Cisco

- دليل تثبيت الجهاز الظاهري لعبارة Cisco Secure Email