المحتويات

المقدمة

تحديد Safelist/Blocklist وتكوين الحدود

المقدمة

يصف هذا المستند حدود وتكوين Safelist/Blocklist (SLBL) لحدود جهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA) من Cisco وأجهزة إدارة الأمان (SMA).

تحديد Safelist/Blocklist وتكوين الحدود

يمكن ضبط حد حجم SLBL من خلال واجهة الويب الخاصة ب ESA أو SMA.

من ESA: شاشة > الحجر الصحي > ServerIst/BlockList للمستخدم النهائي (عزل البريد العشوائي) > إعدادات التحرير

من SMA: جهاز الإدارة > خدمات مركزية > عزل البريد العشوائي > Last-Spam Quarantine (حظر) المستخدم النهائي/BlockList > إعدادات التحرير

ملاحظة: الحد الأقصى حاليا هو 500. هذا هو الحد الأقصى لعدد العناوين أو المجالات لكل قائمة، لكل مستلم. إذا سمحت بعدد كبير من إدخالات القائمة لكل مستخدم، فقد يتأثر أداء النظام بشكل سلبي.