المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

متطلبات تثبيت شهادة ESA

خدمات ESA التي تتطلب شهادات

المقدمة

يصف هذا وثيقة متطلبات تثبيت الشهادة ل ال cisco بريد إلكتروني أمن تطبيق (ESA) والخدمات التي يمكن أن تستخدم الشهادات لها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco ESA

- AsyncOS

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco ESA الذي يشغل أي إصدار من AsyncOS.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

متطلبات تثبيت شهادة ESA

يجب أن تكون هذه العناصر متوفرة بتنسيق "البريد المحسن للخصوصية" (PEM) لتثبيت شهادة على ESA:

- شهادة X.509

- المفتاح الخاص الذي يطابق شهادتك

- أي شهادات وسيطة يتم توفيرها من قبل هيئة الترخيص (CA)

خدمات ESA التي تتطلب شهادات

يمكن إستخدام الشهادات لهذه الخدمات الأربعة:

- أمان طبقة النقل الوارد (TLS)

- TLS الصادر

- HTTPS

- البروتوكول الخفيف للوصول للدليل (LDAP)

تلميح: يمكنك إستخدام نفس الشهادة لكل الخدمات الأربعة، أو يمكنك إستخدام شهادات منفصلة لكل منها.