المحتويات

المقدمة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستخدام TLSVERIFY لاستكشاف أخطاء تسليم TLS وإصلاحها.

فيما يتعلق بمعالجة البريد على جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco (ESA)، قد ترى أن TLS لا يقوم بتسليم أو إرجاع خطأ أو تنبيه.

من ال CLI على الأداة، استعملت tlsverify أن يختبر TLS إتصال من جهازك إلى المجال الخارجي.

mail3.example.com> tlsverify

Enter the TLS domain to verify against:

[]> example.com

Enter the destination host to connect to. Append the port

(example.com:26) if you are not connecting on port 25:

[example.com]> mxe.example.com:25

Connecting to 1.1.1.1 on port 25.

Connected to 1.1.1.1 from interface 10.10.10.10.

Checking TLS connection.

TLS connection established: protocol TLSv1, cipher RC4-SHA.

Verifying peer certificate.

Verifying certificate common name mxe.example.com.

TLS certificate match mxe.example.com

TLS certificate verified.

TLS connection to 1.1.1.1 succeeded.

TLS successfully connected to mxe.example.com.

TLS verification completed.

يظهر الأمر الإخراج أعلاه من tlsverify التحقق من صحة TLS من هذا الجهاز إلى الوجهة باستخدام عنوان IP 1.1.1.1.

معلومات ذات صلة

- جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco - أدلة المستخدم النهائي

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems