المحتويات

المقدمة

ماذا يعني خطأ التطبيق 'shared/VTLStatus.py'؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند خطأ التطبيق 'shared/VTLStatus.py'.

ماذا يعني خطأ التطبيق 'shared/VTLStatus.py'؟

في جهاز Cisco Email Security Appliance (ESA)، هناك متغيران رئيسيان لنص التنبيه يتعلقان بهذه المشكلة:

An application fault occurred:

('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42', "<type

'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'fp' referenced

before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42]')

An application fault occurred:

('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37', "<type

'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'vtl_score_pattern'

referenced before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37]')

خطأ التطبيق هذا هو مشكلة مؤقتة تؤثر فقط على التمثيل الرسومي لحالة عوامل تصفية تفشي الفيروسات. يتم إصدار التنبيه بالتزامن مع عملية يتم تشغيلها بشكل متكرر على الجهاز. وعلى هذا النحو، من الممكن تلقي بعض التنبيهات، دون أن تكون المشكلة متعلقة بأداء الإيسا، وبالتالي يمكن تجاهلها بأمان.

تتمثل توصية Cisco في ضمان تشغيل إصدار حالي ومدعوم من AsyncOS على ESA الخاص بك.

معلومات ذات صلة

- جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco - أدلة المستخدم النهائي

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems