المحتويات

المقدمة

الوصف

المقدمة

في سجلات البريد، قد ترى خطأ "مجال مرسل المظروف غير موجود."

الوصف

يعمل جهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA) من Cisco على إجراء استعلام سجل MX للمجال الخاص بعنوان المرسل. ثم تقوم بإجراء بحث عن سجل في سجلات MX. في حالة إرجاع خادم DNS 'NXDOMAIN' لأي من هذه الاستعلامات (لا يوجد سجل لهذا المجال)، تتعامل ESA مع هذا المجال على أنه غير موجود. ويندرج هذا ضمن فئة "مرسلو المظروف الذين لا يوجد مجال لهم." ويمكن أن يعني NXDOMAIN أن خوادم اسم الجذر لا توفر أي خوادم أسماء موثوق بها لهذا المجال.

مثال:

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: New SMTP ICID 1605269 interface InternalNet

(10.101.150.43) address 192.168.23.36 reverse DNS host small-mail.example.com

verified yes

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match

sbrs[0.0:10.0] SBRS 3.5

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 Address: < jane@example.com> sender

rejected, envelope sender domain does not exist

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 lost

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 close