المحتويات

المقدمة

كيف يستطيع أنا غيرت أي شفرة يستعمل مع الجداريات مستعمل قارن (gui)؟ هل يمكنني تعطيل SSL v2 لواجهة المستخدم الرسومية؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشاهد ويغير ما تشفير يكون استعملت بالارتباط مع ال graphical مستعمل قارن (GUI) على ال cisco بريد إلكتروني أمن تطبيق (ESA).

كيف يستطيع أنا غيرت أي شفرة يستعمل مع الجداريات مستعمل قارن (gui)؟ هل يمكنني تعطيل SSL v2 لواجهة المستخدم الرسومية؟

يمكن تكوين بروتوكولات SSL والشفرات المعلن عنها لاتصالات واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الواردة باستخدام الأمر sslconfig.  يمكنك تحديد أسلوب SSL الذي يتم إستخدامه خصيصا لاتصال SSL لواجهة المستخدم الرسومية.

مثال:

myesa.local> sslconfig

sslconfig settings:

GUI HTTPS method: sslv3tlsv1

GUI HTTPS ciphers: RC4-SHA:RC4-MD5:ALL

Inbound SMTP method: sslv3tlsv1

Inbound SMTP ciphers: RC4-SHA:RC4-MD5:ALL

Outbound SMTP method: sslv3tlsv1

Outbound SMTP ciphers: RC4-SHA:RC4-MD5:ALL

Choose the operation you want to perform:

- GUI - Edit GUI HTTPS ssl settings.

- INBOUND - Edit Inbound SMTP ssl settings.

- OUTBOUND - Edit Outbound SMTP ssl settings.

- VERIFY - Verify and show ssl cipher list.

[]> GUI

Enter the GUI HTTPS ssl method you want to use.

1. SSL v2.

2. SSL v3

3. TLS v1

4. SSL v2 and v3

5. SSL v3 and TLS v1

6. SSL v2, v3 and TLS v1

[5]> 2

Enter the GUI HTTPS ssl cipher you want to use.

[RC4-SHA:RC4-MD5:ALL]>

ارجع إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) الرئيسية وقم بتنفيذ جميع التغييرات.

معلومات ذات صلة

- جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco - أدلة المستخدم النهائي

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems