المحتويات

المقدمة

كيف اختبر التحقق من الارتداد على ESA؟

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إختبار التحقق من الوثبة (BV) على جهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA).

كيف اختبر التحقق من الارتداد على ESA؟

يحدد AsyncOS القفزات كبريد بعنوان بريد من فارغ (< >).  لتحديد ما إذا تم تكوين BV، يمكنك إرسال رسائل إختبار مع عنوان "بريد من" خال من خلال ESA. يرى التحقق من القفزات الرسائل على أنها "untagged" ترتد وتعالجها وفقا للتكوين الخاص بك.

يمكنك عرض رسائل الاختبار داخل سجلات بريد ESA أو أثناء محادثة SMTP يدوية:

- الاتصال ب ESA باستخدام برنامج Telnet

telnet  esa.example.com 25

Trying 192.168.1.254...

Connected to esa.example.com.

Escape character is '^]'.

220 esa.example.com ESMTP

helo

250 esa.example.com

- أمر "بريد من" بعنوان مرسل فارغ

mail from:

250 sender <> ok

rcpt to: testuers@example.com

550 #5.1.0 Rejected by bounce verification.