المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني عرض حالة الرسائل وعددها في قائمة انتظار رسائل جهاز ESA؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية عرض حالة الرسائل النشطة على جهاز أمان البريد الإلكتروني Cisco Email Security Appliance (ESA) وعددها.

كيف يمكنني عرض حالة الرسائل وعددها في قائمة انتظار رسائل جهاز ESA؟

على ESA الخاص بك، يمكنك عرض حالة قائمة الانتظار على الفور باستخدام الأمر tophosts في واجهة سطر الأوامر (CLI)، وتحديد الخيار المستلمين النشطين.سيتيح لك ذلك رؤية قائمة انتظار الرسائل بواسطة مضيفي التسليم.

يمكنك أيضا إستخدام الأمر status detail في واجهة سطر الأوامر. سيتيح لك ذلك رؤية العدد الإجمالي للرسائل الموجودة على الجهاز الذي بحوزتك والتي تم تسليمها ولم يتم تسليمها. ستجد المعلومات المناسبة في أسفل إخراج تفاصيل الحالة.

إذا كنت مهتما بعرض عدد الرسائل في قائمة انتظار العمل، يمكنك إستخدام الأمر قائمة انتظار العمل من واجهة سطر الأوامر (CLI). سيعرض هذا الأمر الحالة وعدد الرسائل في قائمة انتظار العمل.

mail.example.com> workqueue

Status as of:  Wed Jan 26 12:25:50 2005

Status:        Operational

Messages:      0

لا يمكن عرض الرسائل الفردية الموجودة في قائمة الانتظار.

معلومات ذات صلة

- جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco - أدلة المستخدم النهائي

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems